Contenido

Introducción

Agregar VLAN adicionales después de la instalación de HyperFlex

Configuración inicial

Proceso de Adición de VLAN

Después de la Adición de VLAN

Agregar manualmente la VLAN sin un script

UCS Manager - Agregar VLAN globalmente

UCS Manager: adición de VLAN a la plantilla vNIC

VMware - Agregar grupo de puertos (VLAN) al vSwitch

Problemas conocidos

Introducción

Este documento describe cómo agregar VLAN adicionales, si es necesario, después de la instalación inicial de HyperFlex.

Estos son los pasos para agregar más VLAN:

1. Cree la VLAN en Unified Computing System Manager (UCS Manager).

2. Permita la VLAN en las plantillas vNIC de Unified Computing System (UCS).

3. Cree un grupo de puertos/VLAN en los vSwitches.

Todo esto se puede lograr al ejecutar la secuencia de comandos post_install desde el instalador de HyperFlex.

Agregar VLAN adicionales después de la instalación de HyperFlex

Agregue VLAN 999 a UCS y a los grupos de puertos que corresponden a todos los servidores.

Configuración inicial

La VLAN 999 no existe en el vSwitch de red vm.

Tampoco existe en las VLAN en UCS Manager.

Tampoco existe en la plantilla vm-network.

Proceso de Adición de VLAN

Para agregar VLAN adicionales después de la instalación de HyperFlex, ejecute el post_install desde la VM HyperFlex Installer:

Nota: Asegúrese de utilizar la misma versión del instalador que el clúster cuando ejecute esta operación.

Nota: No puede especificar un rango de VLAN. Las VLAN se agregan de una en una.

Sintaxis:

# post_install --cluster-ip

--vlan --ucsm-ip

--vc-url

--org

root@Cisco-HX-Installer-Appliance:~# post_install --cluster-ip 10.xx.xx.xx --vlan --ucsm-ip 10.xx.xx.xx --vc-url 10.xx.xx.xx --org HX-Cluster-DCN

Logging in to controller 10.xx.xx.xx

HX CVM root password:

Getting ESX hosts from HX cluster...

vCenter URL: 10.xx.xx.xx

Enter vCenter username (user@domain): administrator@vsphere.local

vCenter Password:

Found datacenter HX DC-Cluster

Found cluster HX-Cluster-DCN

UCSM Username: admin

UCSM Password:

Port Group Name to add (VLAN ID will be appended to the name): test

VLAN ID: (0-4096) 999

Adding VLAN 999 to FI

Adding VLAN 999 to vm-network-a VNIC template

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx    ---> There is a four node cluster in this example, so the VLAN is added to each server.

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Add additional VM network VLANs? (y/n)

Después de la Adición de VLAN

Después de agregar las VLAN adicionales, valide:

1. VLAN 999 se agrega bajo VLAN en UCS Manager:

2. La VLAN también se agrega en la plantilla vm-network:

3. La VLAN está en el vSwitch de red vm:

Agregar manualmente la VLAN sin un script

UCS Manager - Agregar VLAN globalmente

1. En UCS Manager, elija LAN > LAN Cloud > VLAN.

2. Complete una de estas acciones:

1. En el panel izquierdo, haga clic con el botón derecho en VLAN y elija Crear VLAN.

2. O bien, en el panel derecho, haga clic en Agregar.

3. Ingresar esta información

- Nombre/Prefijo de VLAN: name-VLANID (por ejemplo, vm-network-999)

- Nombre de la política de multidifusión: HyperFlex

- ID de VLAN: 999

4. Click OK.

UCS Manager: adición de VLAN a la plantilla vNIC

1. En UCS Manager, elija LAN > Policies > root > Sub-Organizations > HXClusterName > vNIC Templates > vNIC Template vm-network-a.

2. En el panel derecho, haga clic en Modificar VLAN.

3. Busque vm-network-999. Marque la casilla Seleccionar y haga clic en Aceptar.

VMware - Agregar grupo de puertos (VLAN) al vSwitch

1. Elija vCenter > Hosts and Clusters > HX-Cluster > ESXi01 > Configure > Networking > Virtual Switches.

2. Haga clic en Add Networking.

3. Elija Virtual Machine Port Group. Haga clic en Next (Siguiente).

4. Busque para elegir el switch estándar existente vswitch-hx-vm-network. Haga clic en Aceptar y haga clic en Siguiente.

5. Ingresar esta información

- Etiqueta de red: name-VLANID (por ejemplo: vm-network-999)

- ID DE VLAN: 999

6. Haga clic en Next (Siguiente).

7. Haga clic en Finish (Finalizar).

Problemas conocidos

En las versiones 4.0(1a) y 4.0(1b) de HyperFlex hay un problema conocido al ejecutar el script post_install con el indicador "—vlan" para agregar solamente una VLAN. Aparece este error cuando intenta agregar la VLAN a la plantilla vNIC "vm-network-a".

Could not connect to UCSM. Please create VLAN manually.

Cuando marca UCS Manager, se agrega correctamente a la nube LAN. También se agrega correctamente a cada host ESXi.

La solución alternativa es agregar la VLAN manualmente a la plantilla vNIC "vm-network-a".

Hay más información disponible en Cisco bug ID CSCvn38018.