Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einführung

In diesem Dokument wird ein Problem beschrieben, bei dem ein Gigabit-Ethernet Fabric Extender der Cisco Nexus 2000 Serie (N2K-C2248TP-E-1GE FEX) beim Anschluss an den Nexus 7000-Router nicht online ist und eine mögliche Lösung für das Problem bietet.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse der CLI des Cisco Nexus-Betriebssystems (NX-OS) zu verfügen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Beliebiger Nexus Router der Serie 7000

- N2K-C2248TP-E-1GE FEX

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Ein N2K-C2248TP-E-1GE FEX ist bei Verbindung mit einem Nexus-Router der 7000-Serie nicht online, und der Status des Fabric Extender (FEX) wird als Image-Download angezeigt:

N7K# show fex 100 detail

FEX: 100 Description: FEX100   state: Image Download

FEX version: 5.1(3)N2(1b) [Switch version: 5.1(5)]

FEX Interim version: 5.1(3)N2(1b)

Switch Interim version: 5.1(5)

Module Sw Gen: 21  [Switch Sw Gen: 21]

pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth2/29

Fabric interface state:

Po30 - Interface Up. State: Active

Eth2/21 - Interface Up. State: Active

Eth2/29 - Interface Up. State: Active

Fex Port        State  Fabric Port  Primary Fabric

Logs:

08/07/2013 13:01:06.88746: Module Offline

08/07/2013 13:01:06.100565: Deleting route to FEX

08/07/2013 13:01:06.105191: Module disconnected

08/07/2013 13:01:06.109943: Offlining Module

08/07/2013 13:01:40.190901: Module register received

08/07/2013 13:01:40.192222: Registration response sent

08/07/2013 13:01:40.192512: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:44.210316: Module register received

08/07/2013 13:01:44.211137: Registration response sent

08/07/2013 13:01:44.211344: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:50.230455: Module register received

08/07/2013 13:01:50.231267: Registration response sent

08/07/2013 13:01:50.231467: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:58.486741: Module register received

08/07/2013 13:01:58.487977: Registration response sent

08/07/2013 13:01:58.488188: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:02:08.731982: Module register received

08/07/2013 13:02:08.732792: Registration response sent

08/07/2013 13:02:08.732990: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:02:20.830203: Module register received

08/07/2013 13:02:20.831182: Registration response sent

08/07/2013 13:02:20.831383: Requesting satellite to download image

Wenn Sie einen Debug-Fex ausführen, erhalten Sie auch folgende Fehler:

Debug fex error: output

2013 Aug  6 18:04:22.931029 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:27.000098 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:27.000130 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:33.275629 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:33.275662 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:41.550785 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:41.550817 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:51.794688 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:51.794720 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

Lösung

Der N2K-2248TP-E FEX wird auf Routern der Nexus 7000-Serie erst mit NX-OS 6.1(1) unterstützt. Die Lösung für dieses Problem ist ein Upgrade auf NX-OS Version 6.1(1) oder höher. Nach Abschluss des Upgrades werden die FEXs online gestellt.

In der dritten Tabelle im Datenblatt zu Cisco Nexus Fabric Extendern der Serie 2000 wird die Mindestversion des für N2K-2248TP-E erforderlichen Codes beschrieben.