Ziel

Im Fenster Zeit werden die Zeiteinstellungen der VPN-Router angezeigt. Wenn die Uhrzeit richtig eingestellt ist, kann der Netzwerkadministrator das Systemprotokoll sorgfältig durchsuchen, um Probleme zu identifizieren. Die Systemuhr kann auf zwei verschiedene Arten eingestellt werden: manuell und automatisch (synchronisiert mit der Verwendung eines lokalen Servers). Wenn das Gerät einen lokalen Server verwendet, erhält es in vordefinierten Intervallen Aktualisierungen der Uhrzeit.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Zeiteinstellungen auf RV016-, RV042-, RV042G- und RV082-VPN-Routern eingerichtet werden.

Unterstützte Geräte

RV016

•RV042

・ RV042G

RV082

Software-Version

・ v4.2.1.02

Zeiteinrichtung

Automatische Zeiteinrichtung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Router-Konfigurationsprogramm an, und wählen Sie Setup > Time (Setup > Zeit). Die Seite Zeit wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie auf das Optionsfeld Ortszeit mithilfe des NTP-Protokolls (Network Time Protocol) automatisch festlegen, damit der Router die Zeiteinstellungen automatisch von einem konfigurierten NTP-Server empfangen kann.

Schritt 3: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Time Zone" (Zeitzone) die entsprechende Zeitzone aus. Die Standardzeitzone ist Pacific Time (US & Canada) (GMT-08:00).

Schritt 4: (Optional) Um den Zeitplan für die Sommerzeit (DST) einzurichten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert im Feld Sommerzeit.

Hinweis: Wenn diese Einstellung nicht erwünscht ist, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

Schritt 5: Geben Sie im Feld Startdatum den Monat und den Tag ein, an dem die Sommerzeit im Format mm.dd beginnt.

Schritt 6: Geben Sie im Feld "Enddatum" den Monat und den Tag ein, an dem die Sommerzeit im Format mm.dd endet.

Schritt 7. Geben Sie eine IP-Adresse oder URL für den NTP-Server ein.  Die Standard-URL lautet time.nist.gov.

Schritt 8: Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Manuelle Zeiteinrichtung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Router-Konfigurationsprogramm an, und wählen Sie Setup > Time (Setup > Zeit). Die Seite Zeit wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie auf das Optionsfeld Ortszeit manuell einstellen, um die Zeit manuell einzugeben.

Schritt 3: Geben Sie das Datum manuell im Format yyyy.mm.dd ein.

Schritt 4: Geben Sie die Zeit manuell im Format hh:mm:ss ein.

Schritt 5: Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu speichern.