Inhalt

Einführung

Wie kann ich den Status und die Anzahl der Meldungen in der Meldungswarteschlange der ESA-Appliance anzeigen?

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Status und die Anzahl der auf der Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) aktiven Nachrichten angezeigt werden.

Wie kann ich den Status und die Anzahl der Meldungen in der Meldungswarteschlange der ESA-Appliance anzeigen?

Auf der ESA können Sie sofort den Status der Warteschlange mit dem Befehl tophosts in der CLI anzeigen und die Option Aktive Empfänger auswählen.Dadurch können Sie die Meldungswarteschlange nach Bereitstellungs-Hosts anzeigen.

Sie können auch den Befehl status detail in der CLI verwenden. Dadurch können Sie die Gesamtzahl der Nachrichten auf Ihrer Appliance sehen, die zugestellt und noch nicht zugestellt wurden. Die entsprechenden Informationen finden Sie unten in der Ausgabe der Statusdetails.

Wenn Sie die Anzahl der Meldungen in der Arbeitswarteschlange anzeigen möchten, können Sie den Befehl Workqueue aus der CLI verwenden. Mit diesem Befehl werden der Status und die Anzahl der Nachrichten in der Warteschlange angezeigt.

mail.example.com> workqueue

Status as of:  Wed Jan 26 12:25:50 2005

Status:        Operational

Messages:      0

Einzelne Meldungen, die sich in der Warteschlange befinden, können nicht angezeigt werden.

Zugehörige Informationen

- Cisco Email Security Appliance - Benutzerhandbücher

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems