Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Gehäuse

Chassis-Steckplatzübersicht

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument bietet einen Überblick über die Hardwarearchitektur der Cisco Internet Router der Serie 12000.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der folgenden Hardware:

- Cisco Internet Router der Serie 1200

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Gehäuse

Cisco Internet Router der Serie 1200 sind in folgenden Konfigurationen erhältlich:

Cisco Internet Router der Serie 1200

Switching-Kapazität

Steckplätze

Konfiguration

10 Gbit/s Internet Router

Cisco 12416

320 Gbit/s

16

Vollregal

Cisco 12410

200 Gbit/s

10

Halbes Rack

Cisco 12406

120 Gbit/s

6

Quartalsrack

Cisco 12404

80 Gbit/s

4

Achtes Rack

2,5 Gbit/s Internet-Router

Cisco 12016

80 Gbit/s (erweiterbar*)

16

Vollregal

Cisco 12012

60 Gbit/s

12

Vollregal

Cisco 12008

40 Gbit/s

8

Drittes Rack

* Der Cisco 12016 kann mithilfe eines Switch Fabric Upgrade-Kits auf einen Cisco 12416 aktualisiert werden.

Chassis-Steckplatzübersicht

Steckplätze 0-15 sind für Linecards (LCs) vorgesehen (nicht alle Chassis unterstützen 16 LCs). Der Gigabit Route Processor (GRP) kann in jeden dieser Steckplätze eingesetzt werden. Für den Cisco 12012 empfiehlt Cisco die Verwendung von Steckplatz 0 und 11 für die GRP, da diese Steckplätze nicht ebenfalls gekühlt werden und die GRP weniger Wärme abführt als die anderen LCs. Die Chassis 12016 und 12416 sind identisch. Der einzige Unterschied besteht in der Clock and Scheduler Card (CSC) und Switch Fabric Cards (SFCs). Der 12016 verwendet die GSR16/80-CSC und GSR16/80-SFC, der 12416 die GSR16/320-CSC und GSR16/320-SFC. Wenn Sie ein 12016 haben und es auf einen 12416 "aktualisieren" möchten, müssen Sie nur die GSR16/80-CSC und GSR16/80-SFC durch die neuen GSR16/320-CSC und GSR16/320-SFC ersetzen. FC

Die Alarmkarten sind in die CSC-Karten für das 12008 integriert. Alle anderen Chassis verfügen über separate Alarmmeldungen. In dieser Tabelle sind die Steckplatznummern und die zugehörigen Linecards für alle Chassis aufgeführt:

Steckplatznummer

Line Card

0 bis 15

LC/GRP

16

CSC0

17

CSC1

18

SFC0

19

SFC1

20

SFC2

Diese Tabelle enthält Informationen zum Chassis:

Router

Steckplatznummer

Line Card

12008

24

Netzteil A1 (oben)

26

Netzteil B1 (unten)

12012 - Hinweise:

- Die Alarmmarte wird nicht separat angezeigt.

- Verwenden Sie die Steckplätze 0 und 11 für die GRP, da diese Steckplätze nicht ebenfalls abkühlen und die GRP weniger Wärme abgibt als die anderen LCs.

24

Netzteil 1 (A1)

25

Netzteil 2 (A2)

26

Netzteil 3 (B1)

27

Netzteil 4 (B2)

28

Oberes Lüfter- und Lüftermodul

29

Unteres Lüfter- und Lüftermodul

12016 und 12416

24

Obere Warnkarte

25

Untere Warnkarte

26

Nicht verwendet

27

Busse

28

Oberes Lüfter- und Lüftermodul

29

Unteres Lüfter- und Lüftermodul

12406

24

Netzteil 1 + Alarmmodul

25

Netzteil 2 + Alarmmodul

28

Lüftermodul (oberer Lüfter)

29

Lüftermodul (Unterer Lüfter)

12410
Hinweis: Auf diesem Chassis gibt es fünf spezifische SFCs.

21

SFC3

22

SFC4

24

Netzteil 1 + Alarmmodul

25

Netzteil 2 + Alarmmodul

28

Lüftermodul (oberer Lüfter)

29

Lüftermodul (Unterer Lüfter)

Zugehörige Informationen

- Cisco Internet Router-Architektur der Serie 1200 - Switch-Fabric

- Architektur der Cisco Internet Router der Serie 1200 - Line Card-Design

- Cisco Internet Router-Architektur der Serie 1200 - Speicherdetails

- Architektur von Cisco Internet Routern der Serie 1200 - Wartungsbus, Netzteile und Blumen sowie Alarm Cards

- Cisco Internet Router-Architektur der Serie 1200 - Softwareübersicht

- Cisco Internet Router-Architektur der Serie 1200 - Packet Switching

- Erläuterungen zu Cisco Express Forwarding (CEF)

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems