Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie eine Standby Hot Standby Router Protocol (HSRP) für IPv6 (HSRPv2)-Gruppen konfiguriert wird, um ein Objekt zu verfolgen und die HSRP-Priorität auf Basis des Objektstatus zu ändern.

Jedes verfolgte Objekt verfügt über eine eindeutige Nummer, die in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) für die Nachverfolgung angegeben wird. HSRPv2 verwendet diese Nummer, um ein bestimmtes Objekt zu verfolgen. Der Verfolgungsprozess fragt das verfolgte Objekt regelmäßig auf Wertänderungen ab und sendet alle Änderungen (als Auf- oder Abwärtssätze) entweder sofort oder nach einer angegebenen Verzögerung an HSRPv2. In diesem Dokument wird der Befehl track interface verwendet, um eine zu überwachende Schnittstelle zu konfigurieren.

Voraussetzungen

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

- Kenntnis der Konfiguration von HSRP; Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von HSRP.

- Grundkenntnisse der Implementierung von IPv6-Adressierung und grundlegenden Verbindungen; Weitere Informationen finden Sie unter Implementing IPv6 Addressing and Basic Connectivity.

- Grundkenntnisse der erweiterten Objektverfolgung

- HSRPv2 muss auf einer Schnittstelle aktiviert werden, bevor HSRP IPv6 konfiguriert werden kann.

- IPv6-Unicast-Routing muss auf dem Gerät aktiviert sein, damit HSRP IPv6 konfiguriert werden kann.

Verwendete Komponenten

Die Konfigurationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco Router der Serie 7200, auf dem Cisco IOS® Software Release 15.0(1) ausgeführt wird.

Konventionen

Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Konfigurieren

Die Router R2 und R3 sind über eine serielle Schnittstelle mit R1 verbunden. Die Fast Ethernet-Schnittstellen R2 und R3 werden mit HSRP IPv6 so konfiguriert, dass R2 als aktiver Router fungiert und R3 als Standby-Router fungiert. Im Router R2 wird der Verfolgungsprozess so konfiguriert, dass der Status des Schnittstellenleitungsprotokolls für die serielle Schnittstelle 1/0 überwacht wird: Wenn die serielle Schnittstelle S1/0 von R2 ausfällt, wechselt der Router R3 seinen Status von Standby zu Aktiv.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Router R1-Konfiguration

- Router R2-Konfiguration

- Router R3-Konfiguration

Router R1-Konfiguration

!

version 15.0

!

hostname R1

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 2010:10:10:10::1/64

serial restart-delay 0

!

!

interface Serial1/1

no ip address

ipv6 address 2011:11:11:11::1/64

serial restart-delay 0

!

end

Router R2-Konfiguration

!

version 15.0

!

hostname R2

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

track 1 interface Serial1/0 line-protocol

!--- Tracking process 1 is configured in the router !--- to track state of the interface line protocol !--- of serial interface 1/0

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 2010:10:10:10::2/64

serial restart-delay 0

!

!

interface FastEthernet2/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 1010:1:1:1::10/64

standby version 2

standby 10 ipv6 autoconfig

!--- Assigns a standby group and standby IP address.

standby 10 preempt delay minimum 45

!--- The preempt command allows the router to become the !--- active router when it has the priority higher than all the other !--- HSRP-configured routers. Without this command, even if a router has higher !--- priority value, it will not become an active router. !--- The delay minimum value causes the local router to postpone !--- taking over the active role for a minimum of 45 seconds.

standby 10 track 1 decrement 10

!--- Configures HSRP to track an object and change the Hot Standby !--- priority on the basis of the state of the object.

!--- In this example,the HSRP tracks the interface s1/0 mentioned !--- in the track process 1.

!--- Decrement value specified the amount by which the Hot Standby !--- priority for the router is decremented (or incremented) when the tracked object !--- goes down (or comes back up). The range is from 1 to 255. The default is 10.

!

end

Router R3-Konfiguration

!

version 15.0

!

hostname R3

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 2011:11:11:11::2/64

serial restart-delay 0

!

interface FastEthernet2/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 1010:1:1:1::11/64

standby version 2

standby 10 ipv6 autoconfig

standby 10 priority 95

standby 10 preempt delay minimum 45

!

end

Überprüfen

Verwenden Sie den Befehl show standby auf den Routern R2 und R3, um die Konfiguration zu überprüfen.

Router R2

R2#show standby

FastEthernet2/0 - Group 10 (version 2)

State is Active

5 state changes, last state change 00:26:03

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:A

Active virtual MAC address is 0005.73a0.000a

Local virtual MAC address is 0005.73a0.000a (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 1.872 secs

Preemption enabled, delay min 45 secs

Active router is local

Standby router is FE80::C802:AFF:FE10:38, priority 95 (expires in 8.048 sec)

Priority 100 (default 100)

Track object 1 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa2/0-10" (default)

Router R3

R3#show standby

FastEthernet2/0 - Group 10 (version 2)

State is Standby

4 state changes, last state change 00:26:25

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:A

Active virtual MAC address is 0005.73a0.000a

Local virtual MAC address is 0005.73a0.000a (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 0.176 secs

Preemption enabled, delay min 45 secs

Active router is FE80::C801:14FF:FEF4:38, priority 100 (expires in 9.888 sec)

MAC address is ca01.14f4.0038

Standby router is local

Priority 95 (configured 95)

Group name is "hsrp-Fa2/0-10" (default)

Um Verfolgungsinformationen anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl show track in Router R2.

Router R2

R2#show track 1

Track 1

Interface Serial1/0 line-protocol

Line protocol is Up

3 changes, last change 00:28:39

Tracked by:

HSRP FastEthernet2/0 10

!--- Displays the information about the objects that !--- are tracked by tracking process 1.

R2#show track int brief

Track   Object                           Parameter        Value Last Change

1       interface   Serial1/0            line-protocol    Up    00:31:19

!--- Displays the information about the tracked interface.

Wenn der aktive Router (in diesem Beispiel R2) ausfällt, wechselt der Standby-Router sofort in Active (Aktiv), wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

Wenn der aktive Router (R2) ausfällt ...

Router R2
R2(config)#interface s1/0

R2(config-if)#shut

R2(config-if)#

*May 21 20:56:54.223: %TRACKING-5-STATE: 1 interface Se1/0 line-protocol Up->Down

R2(config-if)#

*May 21 20:56:56.203: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/0, changed state to administratively down

*May 21 20:56:57.203: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to down

R2(config-if)#

*May 21 20:57:43.087: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet2/0 Grp 10 state Active -> Speak

R2(config-if)#

*May 21 20:57:54.479: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet2/0 Grp 10 state Speak -> Standby

!--- When the interface goes down, the active router changes !--- its state to Standby.

Router R3

R3#

*May 21 20:56:53.419: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet2/0 Grp 10 state Standby-> Active

!--- The standby router is now the active router.

R3#show standby

FastEthernet2/0 - Group 10 (version 2)

State is Active

5 state changes, last state change 00:02:32

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:A

Active virtual MAC address is 0005.73a0.000a

Local virtual MAC address is 0005.73a0.000a (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 0.080 secs

Preemption enabled, delay min 45 secs

Active router is local

Standby router is FE80::C801:14FF:FEF4:38, priority 90 (expires in 9.664 sec)

Priority 95 (configured 95)

Group name is "hsrp-Fa2/0-10" (default)

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Unterstützung der IPv6-Technologie

- Konfigurieren von First Hop Redundancy-Protokollen in IPv6

- Hot Standby Router Protocol (HSRP): Häufig gestellte Fragen

- RFC 2281 - Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP)

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems