المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة تتم مواجهتها في حال عدم اتصال موسع هيكل إيثرنت جيجابت من Cisco Nexus 2000 Series (N2K-C2248TP-E-1GE FEX) أثناء الاتصال بموجه Nexus 7000 Series ويقدم حلا ممكنا للمشكلة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من ال cisco Nexus نظام تشغيل (NX-OS) CLI.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- أي موجه من السلسلة Nexus 7000

- N2K-C2248TP-E-1GE FEX

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

لا يأتي N2K-C2248TP-E-1GE FEX عبر الإنترنت عند إتصاله بموجه Nexus 7000 Series Router، وتظهر حالة موسع البنية (FEX) كتنزيل الصورة:

N7K# show fex 100 detail

FEX: 100 Description: FEX100   state: Image Download

FEX version: 5.1(3)N2(1b) [Switch version: 5.1(5)]

FEX Interim version: 5.1(3)N2(1b)

Switch Interim version: 5.1(5)

Module Sw Gen: 21  [Switch Sw Gen: 21]

pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth2/29

Fabric interface state:

Po30 - Interface Up. State: Active

Eth2/21 - Interface Up. State: Active

Eth2/29 - Interface Up. State: Active

Fex Port        State  Fabric Port  Primary Fabric

Logs:

08/07/2013 13:01:06.88746: Module Offline

08/07/2013 13:01:06.100565: Deleting route to FEX

08/07/2013 13:01:06.105191: Module disconnected

08/07/2013 13:01:06.109943: Offlining Module

08/07/2013 13:01:40.190901: Module register received

08/07/2013 13:01:40.192222: Registration response sent

08/07/2013 13:01:40.192512: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:44.210316: Module register received

08/07/2013 13:01:44.211137: Registration response sent

08/07/2013 13:01:44.211344: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:50.230455: Module register received

08/07/2013 13:01:50.231267: Registration response sent

08/07/2013 13:01:50.231467: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:58.486741: Module register received

08/07/2013 13:01:58.487977: Registration response sent

08/07/2013 13:01:58.488188: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:02:08.731982: Module register received

08/07/2013 13:02:08.732792: Registration response sent

08/07/2013 13:02:08.732990: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:02:20.830203: Module register received

08/07/2013 13:02:20.831182: Registration response sent

08/07/2013 13:02:20.831383: Requesting satellite to download image

إذا قمت بتنفيذ تصحيح أخطاء، فأنت تتلقى هذه الأخطاء أيضا:

Debug fex error: output

2013 Aug  6 18:04:22.931029 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:27.000098 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:27.000130 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:33.275629 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:33.275662 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:41.550785 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:41.550817 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:51.794688 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:51.794720 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

الحل

لا يتم دعم N2K-2248TP-E FEX على موجهات سلسلة Nexus 7000 حتى إصدار NX-OS 6.1(1). ال fix ل هذا إصدار أن يحسن إلى NX-OS صيغة 6.1(1) أو متأخر. بعد إكمال الترقية، سيتم الاتصال ب FEX.

يصف الجدول الثالث في ورقة بيانات موسعات البنية ل Cisco Nexus 2000 Series الإصدار الأدنى من الرمز المطلوب ل N2K-2248TP-E.