المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة: كيف يمكن تمكين تسجيل SQL في مدير UCS (UCSD)؟

الحل

مراجعة السجل مع مستخدم ShellAdmin

مراجعة السجل مع المستخدم الجذري

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تمكين تسجيل SQL داخل بيئة مدير UCS (UCSD) 6.6.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مدير UCS (UCSD)

- لغة الاستعلام المهيكلة (SQL)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى مدير UCS (UCSD) 6.6.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة: كيف يمكن تمكين تسجيل SQL في مدير UCS (UCSD)؟

يتطلب أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أكثر تفصيلا وتحليل المشكلة في حالة معينة لتمكين تسجيل SQL. على سبيل المثال، تساعد معلومات السجل هذه في فهم جداول قواعد البيانات التي يتم الوصول إليها أو قد تواجه أخطاء أثناء الوصول إلى الجدول.

الحل

الاتصال بواجهة مستخدم UCSD والانتقال إلى الإدارة -> معلومات الدعم -> تمكين تسجيل تصحيح الأخطاء

لعرض ملف سجل تطبيق UCSD (logFile.txt) من واجهة سطر الأوامر (CLI)، هناك نهجان مختلفان محتملان.

مراجعة السجل مع مستخدم ShellAdmin

1. فتح وحدة طرفية SSH

2. تحديد بيانات اعتماد ShellAdmin

3. حدد الخيار 18 - سجلات البنية التحتية الذيل

مراجعة السجل مع المستخدم الجذري

1. فتح وحدة طرفية SSH

2. تحديد بيانات اعتماد المستخدم الجذر

3. تنفيذ الأمر التالي

tail -f /opt/infra/inframgr/logfile

معلومات ذات صلة

- صيانة الأدلة وتشغيلها بواسطة UCSD

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems