المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

خطوات ترقية البرنامج الثابت WPAN

الترقية من صورة البرنامج الثابت WPAN المدمجة ضمن صورة IOS/CGOS CGR

الترقية من صورة غير مدمجة للبرامج الثابتة WPAN المستقلة

ترقية البرنامج الثابت WPAN من 3.7 إلى 5.0 في CGOS

ترقية البرنامج الثابت WPAN من 5.0 إلى 3.7 في CGOS

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات ترقية الوحدة النمطية للشبكة الشخصية اللاسلكية (WPAN) على موجه الشبكة المتصلة من السلسلة Cisco 1000 Series (CGR).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- CGM-WPAN-FSK-NA

- سي جي آر-1120

- سي جي آر-1240

- IOS و CG-OS

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

خطوات ترقية البرنامج الثابت WPAN

هناك طريقتان لترقية البرنامج الثابت WPAN :

1. الترقية من صورة البرنامج الثابت WPAN المدمجة ضمن صورة IOS/CGOS CGR.

2. الترقية من صورة برنامج ثابت WPAN مستقل غير مدمج.

ملاحظة: يدعم WPAN في CGR IOS البرامج الثابتة WPAN 5.x فقط. لا يدعم WPAN 3.7 (c1222r). تدعم WPAN في CGR CGOS أحدث فروع البرامج الثابتة CG-Mesh 5.5.x أو 5.5.7 أو الأحدث.

الترقية من صورة البرنامج الثابت WPAN المدمجة ضمن صورة IOS/CGOS CGR

الخطوة 1. تثبيت البرنامج الثابت للإصدار

ل IOS

Router (config-if)# install-firmware release

للمنظمات غير الحكومية

Router (config-if)# install firmware release

الخطوة 2. إعادة تحميل الوحدة النمطية WPAN

ل IOS

Router# hw reload <slot>

للمنظمات غير الحكومية

Router# reload module <module >

الخطوة 3. فحص إصدار جهاز WPAN

ضمنت أن سمة c1222r معأق قبل أن أنت تركض هذا CLI.

Router(config)# no feature c1222r      // not necessary if already disabled

ل IOS

Router #show wpan 3/1 hardware version

firmware version: 5.5.80, apps/bridge, master, 1ca0551, Feb 10 2015

للمنظمات غير الحكومية

Router# show wpan in-hardware version

version: 5.1.8, test/bridge, cg-mesh-5.1.8, dd91722, Sep  5 2012

إستخدام FND لتثبيت الوكيل الثابت ل IOS CGR.

1. تحميل صورة CGR IOS المدمجة مع صورة البرنامج الثابت WPAN إلى NMS

2. قم بتحميل الصورة باستخدام خانة الاختيار تثبيت وحدة WPAN النمطية من هذه الحزمة المحددة إلى الموجهات في المجموعة.

3. بعد نقل الصورة بنجاح إلى الأجهزة، قم بتثبيت الصور على الموجه. وبعد الإكمال الناجح، يجب ترقية وحدات WPAN النمطية .

الترقية من صورة غير مدمجة للبرامج الثابتة WPAN المستقلة

أستخدم هذا الإجراء لترقية WPAN إلى برنامج ثابت مخصص غير مدمج:

الخطوة 1. تثبيت البرامج الثابتة غير المدمجة

ل IOS

Router(config-if)#install firmware

للمنظمات غير الحكومية

Router(config-if)# install-firmware <firmware-filename>

الخطوة 2. إعادة تحميل الوحدة النمطية WPAN

ل IOS

Router# hw reload <slot>

للمنظمات غير الحكومية

Router# reload module <module >

الخطوة 3. فحص إصدار جهاز WPAN

ل IOS

Router #show wpan 3/1 hardware version

firmware version: 5.5.80, apps/bridge, master, 1ca0551, Feb 10 2015

للمنظمات غير الحكومية

AST05-CGR# show wpan in-hardware version

version: 5.1.8, test/bridge, cg-mesh-5.1.8, dd91722, Sep  5 2012

أستخدم FND لتثبيت الصورة على وحدة WPAN النمطية ل IOS CGR.

يمكن أن توجد صور WPAN بشكل مستقل عن صور IOS وبالتالي يمكن تحميلها وتثبيتها على الموجه مباشرة. تحتوي صور WPAN حاليا على نوعين مختلفين - أحدهما لبطاقة WPAN الخاصة بالترددات اللاسلكية والآخر لبطاقة PLC WPAN. سيتم معالجة صورة تحميل وتثبيت واحدة فقط في وقت واحد على وحدة WPAN النمطية.

1. تحميل صورة (صور) البرنامج الثابت WPAN إلى أنظمة إدارة الشبكة (NMS) (يتم التحدث عن هذا بالفعل).

2. تحميل صورة البرنامج الثابت WPAN (PLC أو RF) من NMS إلى موجهات المجموعة المحددة.

3. بعد نقل الصورة بنجاح إلى الأجهزة، قم بتثبيت الصور على الموجه. لصور برنامج WPAN الثابت، حتى إذا كان الإصدار المثبت والإصدار الذي تم تحميله متماثلين، فإن الصورة تظل مثبتة (على عكس معالجة الصور الأخرى مثل الصورة المدمجة في برنامج IOS).

ترقية البرنامج الثابت WPAN من 3.7 إلى 5.0 في CGOS

الخطوة 1. تأكد من تمكين WPAN 3.7 مع ميزة c1222r

تأكد من تمكين الميزة c1222r، وأن البرنامج الثابت WPAN هو 3.7 مع CommModule الإصدار 14.58 (ارجع إلى قسم "كيفية تحديد إصدار البرنامج الثابت WPAN الحالي").

الخطوة 2. تثبيت البرنامج الثابت لإصدار WPAN 5.0

Routerr# conf t

Router(config)# interface wpan 4/1

router(config-if)# install firmware release

Note: Firmware upgrade starting... this may take several minutes...

Installed the wpan firmware successfully. Reload the wpan module!!

الخطوة 3. إيقاف تشغيل الميزة c1222r

يجب عليك إيقاف تشغيل الميزة c1222r (والتي تخص WPAN 3.7) حتى يمكن أن يتولى أمر WPAN 5.0.

Router(config)# no feature c1222r

الخطوة 4. إعادة تحميل الوحدة النمطية WPAN

بعد إعادة تحميل وحدة الشبكة، يدخل البرنامج الثابت الجديد حيز التنفيذ.

Router(config)# reload module 4

مثال: ترقية البرنامج الثابت من 3.7 إلى 5.0

Router# conf t

Router(config)# feature c1222r

Router(config)# show c1222r info global

Build:

Version                              : 1.1.7.0 May  8 2012 15:02:39

CommModuleVersion                    : 14.58

Router(config)# interface wpan 4/1

Router(config-if)# install firmware release

Note: Firmware upgrade starting... this may take several minutes...

Installed the wpan firmware successfully. Reload the wpan module!!

Router(config-if)#

Router(config-if)# exit

Router(config)# no feature c1222r

Router(config)# reload module 4

Router(config)# show wpan in-hardware version

version: 5.0.75, test/bridge, cg-mesh-5.0.75, 8716ac2, Apr 27 2012

ترقية البرنامج الثابت WPAN من 5.0 إلى 3.7 في CGOS

الخطوة 1. تأكد من وجود WPAN 5.0 مع ميزة c1222r معطل

تأكد من تعطيل الميزة c1222r، وبرنامج WPAN الثابت هو 5.0. (ارجع إلى قسم "كيفية تحديد إصدار البرنامج الثابت WPAN الحالي").

الخطوة 2. تثبيت البرنامج الثابت 3.7

Config t

Int WPAN 4/1

install firmware <>

الخطوة 3. تشغيل الميزة c1222r

أنت ينبغي شغلت السمة c1222r ل WPAN 3.7 أن يكون مكنت.

الخطوة 4. إعادة تحميل الوحدة النمطية WPAN

بعد إعادة تحميل وحدة الشبكة، يدخل البرنامج الثابت الجديد حيز التنفيذ.

مثال: ترقية البرنامج الثابت من 5.0 إلى 3.7

router# show wpan in-hardware version

version: 5.1.8, test/bridge, cg-mesh-5.1.8, dd91722, Sep  5 2012

router# conf t

router(config)# interface wpan 4/1

router(config-if)# install firmware to_3_7F

Note: Firmware upgrade starting... this may take several minutes...

Installed the wpan firmware successfully. Reload the wpan module!!

2012 Oct 16 10:01:55 router %$ VDC-1 %$ %USER-1-SYSTEM_MSG: Exiting - cm-upg.bin

router(config-if)# exit

router(config)# feature c1222rF

router(config)# reload module 4

reloading module 4 ...

2012 Oct 16 10:03:19 router %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PFM_MODULE_RESET: Manual restart of Module 4 from Command Line Interface

router(config)# 2012 Oct 16 10:03:42 router %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: act2l_db_read(): Slot 4 - Quack  - act2l

2012 Oct 16 10:03:46 router %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: act2l_authenticate_module(): Quack chip OK for development  - act2l

2012 Oct 16 10:03:46 router %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_DETECT: Module 4 detected (Serial number ) Module-Type Connected Grid Module - IEEE 802.15.4e/g WPAN 900 MHz Model CALABRIA

2012 Oct 16 10:03:46 router %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_PWRUP: Module 4 powered up (Serial number )

2012 Oct 16 10:03:57 router %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: act2l_db_read(): Slot 4 - Quack  - act2l

2012 Oct 16 10:04:01 router %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: act2l_authenticate_module(): Quack chip OK for development  - act2l

2012 Oct 16 10:04:15 router %$ VDC-1 %$ %C1222R-1-ITRON_SDK_LOG_ALERT: Configuration file not found. Using defaults.

router(config)# show c1222r info global | grep -i version

Version                              : 1.2.2.0 Oct 15 2012 16:45:36

CommModuleVersion                    : 14.73