المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المشكلة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية أستكشاف مشكلة وإصلاحها عند تسجيل دخول "سطح المكتب" لعامل Finesse من عملاء تسجيل الدخول الأحادي (SSO) بعد 10 دقائق.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية

- حلول مؤسسات مراكز الاتصال الموحدة من Cisco (UCCE)

- Cisco Finesse

- خادم IDS (خادم الهوية)

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على هذا برمجية صيغة.

- Cisco UCCE 11.5 والإصدارات الأحدث

- Cisco Finesse 11.5 والإصدارات الأحدث

معلومات أساسية:

تسجيل الدخول الأحادي (SSO) هو عملية مصادقة وتفويض. (تثبت المصادقة أنك المستخدم الذي تقول إنه موجود، ويتحقق التخويل من أنه مسموح لك بالقيام بما تحاول القيام به.) يسمح SSO للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى تطبيق واحد ثم الوصول بأمان إلى تطبيقات أخرى مصرح بها دون المطالبة بإعادة إمداد مسوغات المستخدم. يسمح SSO للمشرفين أو الوكلاء من Cisco بتسجيل الدخول مرة واحدة فقط باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور للوصول إلى جميع تطبيقاتهم وخدماتهم المستندة إلى مستعرض Cisco داخل مثيل مستعرض واحد. باستخدام SSO، يمكن لمسؤولي Cisco إدارة جميع المستخدمين من دليل مستخدم عام وفرض سياسات كلمة المرور لجميع المستخدمين بشكل متناسق. SSO هو ميزة إختيارية يتطلب تنفيذها تمكين بروتوكول HTTPS عبر حل المؤسسة.

المشكلة

بعد 10 دقائق من تسجيل دخول عميل SSO Finesse إلى سطح المكتب الخاص بوكيل Finesse، يظهر هذا الخطأ الذي تم نشره، هناك مشكلة في تنشيط جلسة العمل الخاصة بك على قيد الحياة. سيتم تسجيل خروجك خلال 10 دقائق.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الخطوة 1. تجميع سجلات Finesse (العميل والصمام)

الخطوة 2. تحليل سجلات البحث

سجلات عميل Finesse:

2017-03-25T05:18:27.610 -05:00: C5E373: rcdnuccefin1a.lab.ucce.com: Mar 25 2017 05:18:27.618 -0500: Header : Unable to refresh access token after 3 retries. User will be logged out in some time

2017-03-25T05:28:38.459 -05:00: C5E373: rcdnuccefin1a.lab.ucce.com: Mar 25 2017 05:28:38.472 -0500: Header : Unable to refresh access token after several retries, Logging out user......

سجل صمام Finesse:

2017-03-25 05:15:27.509 CDT(-0500) [http-apr-8445-exec-2]         WARN c.c.c.common.ids.client.util.Utils Utils.java:526 - https://rcdnuccecuic1.lab.ucce.com:8553/ids/v1/oauth/access_token threw error {"error":"Invalid Token","error_description":"Invalid Token"}

2017-03-25 05:15:27.509 CDT(-0500) [http-apr-8445-exec-2]         INFO c.c.c.c.i.c.APIErrorDeserializer APIErrorDeserializer.java:64 - Received JSON response from REST Call. Response is : {"error":"Invalid Token","error_description":"Invalid Token"}

2017-03-25 05:15:27.510 CDT(-0500) [http-apr-8445-exec-2]         INFO c.c.c.c.i.c.APIErrorDeserializer APIErrorDeserializer.java:87 - The APIError constructed is {"errorType":"Invalid Token","errorData":"","errorMessage":"Invalid Token"}

2017-03-25 05:15:27.510 CDT(-0500) [http-apr-8445-exec-2]         ERROR c.c.c.c.ids.client.IdSRESTClient IdSRESTClient.java:127 - Error refreshing access token with request: <grant_type=refresh_token&access_token=eyJhbGciOiJkaXIiLCJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2In0..zRl9aGdqaTHO7B1V4lRfzQ.WHYqcPuyvHtfLRyEgvM--PBhH5AtkjwmXB3lQQJUMIwCZ6BdUBrU9ULZzvomBxNsKZQbvCW5TedMb-3sAtO0-nMAbe8wFciCJXRwppb6Hwf86-ULE9qBukY9P_QIZNP3adBPgAV3g3BHQaxmHjP5y56iaWNUHJKqdCDxYgVcx48jbu77NiVMo8J9_oDfmszpgof6bRt1MqXYCWCsXTElaokPiKYIGXu1ZMGl2Hs8dg5fEpBabodIpqhuEFxp8yZUhV1l40v3FzMXqJXh-rB7AJhH4YsySUpysmGfixHp1Brmsjz7F_GnE_QCAhXinjPWA33zbSn3InLO7oN4t_i0SJVGRkFpS7D7gEXCEqR41C7cpYCnI7TZftorVHLakmde_YLcQ5ogueMamUnpszXZl7A-FOcKfPwPnfYespOcef8eMwOJ9PKw5umH3Ib5TH0ECOO9C5QFl-h885y1LkzJ9StjxbLq2mIcMiiijpqgTAN-kwrEghwtTXsiaUQS__uua-5dXkFK-11-5xay-IVCI67ZK-ejgI-NJT_eK2PoejzJoKSbbmMrZ11YWimVDsaK7axd_srD64nCMKeX_jkve4YXLZ1CBQWEm-ytS21I1VEdNybpGCJDQ26rJE9BEdUGB7v5YO7cT5dWij516xxcfXf8gPE49aHRJwyCR4cjau4cbqKeBOR1L2xD102TwDMOCMy4bL53Hz7hSfWQ5tqB31rOjVGa1mfEESmFI8NflGc0Y_xO8P_3CK1tuu3Ron2_BI6yWdnNx6L__K5Ua6nfJ_54FL6Ir8v-tsc68x4MAoXIb2q_ZcTbU_8NWPEndQJHPxNo8idjmu7T698rydlT9G1v90G2ftqoBpC0yOLMACo8JMp05TJOIbR4tLkbL3O8CsUZoPo1XVxNLslLgnJjCyI9U8ayhVSYnOQTREU1qfXcZU0RZeesNoFT3I0TteoAJgrw0r3bHWX4hIMLMv6Dun84BXIu2ggNNCuFPcYrCEc.oFVBbOGeikMw4DaUgJUGjg&refresh_token=eyJhbGciOiJkaXIiLCJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2In0..Qn8sI32J2xBpxhRgLRP4JA.8e4_Qj4kH3ZZ8HoL7ehq5v2_lz1oiBVOu_n6xZY-2jwJh7MaX2UlCaJImAFxhONAUFBKS3bddvZtTXkCrYlJZajVfbsN0ZfsSAQry-1UYpu69KpboJtIKIeHrbdoo_uhboA7hw76wbUAMg-lq0P6yR36tZR3oL6x7W1Eyj84mNdX60GGPI0DUhC_KedYTEq4yFKlDI2WGdMfwarHh9tYSMdCn7tkfjjWr6yduKuFNFt06QEOQh1jvQThrzXL4XUru0nNNJebG_9UjGOqG4UY7F3ZzEYEn-0HKwCu5pe-igcxCnvcYu1dMdnubULxCBT9XnH2fNNzZI20prJs4EpEpGvSb1cjlQ3ry_DlJeE8QxrqFqFQHg8WmRefsrdKh2iW2x-F1Tx17XX5qaYQPjVlTfOI0i3lq6iziv_llkDOLTav6yB4Dwz0V0c4dcDS8r9wSNMsn-TpCEYxD4BhfEgrWkvjO7oLpStfMzNaTJI5mbAVdvAQoUfzgYwo3ARRV6UeNdldnXp6dIlZbYLApHE9SBboN-zzxd8jbGTKFAvdPY75WG_JXqLAcb5QwwiV_pDdmCDtnFnptNOIlaX6-QB5m87gmG3bIMYF6gd-DFicdq2B6eNlwwqYMQHSWlWGJgaEx1SC1sb9YOIaPCbVg_CEPoE2fV5ygSTKd_gyE2B-O-teZRHhTc7UTluDw6n6fHPMBr_aAl743NUbo-acdOwnMw.mLJo-QMvNfo_FUjXT5rprg> com.cisco.ccbu.common.ids.client.IdSRestClientException: 401 : {"error":"Invalid Token","error_description":"Invalid Token"}

من سجلات Finesse، يمكنك أن ترى أن عميل Finesse لم يتمكن من التحقق من صحة رمز الوصول المميز للتحديث، وبالتالي، تم تسجيل خروج الوكيل.

الخطوة 3. تجميع سجلات المعرفات

سجل IDS:

2017-03-25 04:51:47.780 CDT(-0500) [IdSEndPoints-182]             INFO com.cisco.ccbu.ids IdSAccessTokenEndPoint.java:211 - Created refresh-token {"ids_id":"RCDNUCCECUIC1.lab.ucce.com","client_id":"16591e94d537a823ff73b8ca6e18f6f7faf4d94c","token":"2062508557141190e68be196938b1316a8ac0e63","expiry":1490471507779,"usage":"refresh","ver":"1.0"}

2017-03-25 04:51:47.780 CDT(-0500) [IdSEndPoints-182]             INFO com.cisco.ccbu.ids IdSAccessTokenEndPoint.java:214 - Created access-token {"scope":["ccc_onprem_apps"],"rt":"2062508557141190e68be196938b1316a8ac0e63","user_id":"Agent2","realm":"lab.ucce.com","upn":"Agent2@lab.ucce.com","ids_id":"RCDNUCCECUIC1.lab.ucce.com","client_id":"16591e94d537a823ff73b8ca6e18f6f7faf4d94c","token":"b9a9dac1580e55b1eeb2dbbbde2763f0aed67513","expiry":1490439107779,"usage":"access","ver":"1.0"}

2017-03-25 05:15:06.799 CDT(-0500) [IdSEndPoints-196]             INFO com.cisco.ccbu.ids IdSAccessTokenEndPoint.java:211 - Created refresh-token {"ids_id":"RCDNUCCECUIC1.lab.ucce.com","client_id":"16591e94d537a823ff73b8ca6e18f6f7faf4d94c","token":"bcb2a7858654157e259ce77dcc787e995b9d775b","expiry":1490472906798,"usage":"refresh","ver":"1.0"}

2017-03-25 05:15:06.799 CDT(-0500) [IdSEndPoints-196]             INFO com.cisco.ccbu.ids IdSAccessTokenEndPoint.java:214 - Created access-token {"scope":["ccc_onprem_apps"],"rt":"bcb2a7858654157e259ce77dcc787e995b9d775b","user_id":"Agent2","realm":"lab.ucce.com","upn":"Agent2@lab.ucce.com","ids_id":"RCDNUCCECUIC1.lab.ucce.com","client_id":"16591e94d537a823ff73b8ca6e18f6f7faf4d94c","token":"6723b71b821d78c8f37d82e1cea4aa59f67dcaaf","expiry":1490440506798,"usage":"access","ver":"1.0"}

2017-03-25 05:15:27.507 CDT(-0500) [IdSEndPoints-198]             WARN com.cisco.ccbu.ids IdSRefreshTokenRequestValidator.java:115 - refresh token id mismatch.. refresh token id in refresh token is bcb2a7858654157e259ce77dcc787e995b9d775b; in access token is 2062508557141190e68be196938b1316a8ac0e63

2017-03-25 05:15:27.507 CDT(-0500) [IdSEndPoints-198]             ERROR com.cisco.ccbu.ids IdSOAuthEndPoint.java:45 - Exception processing auth request. org.apache.oltu.oauth2.common.exception.OAuthProblemException: Invalid Token, Invalid Token

وفقا لتحليل السجل، يرتبط هذا بأسلوب إرسال رمز التحديث المميز بواسطة Internet Explorer(IE)، والذي لم يتم التعرف عليه بواسطة خادم IDS ويرفض الطلب.

الحل

الخطوة 1. قم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت ل IE وأعد تشغيل Internet Explorer.

الخطوة 2. وبمجرد الانتهاء، قم بتسجيل الدخول إلى العميل. إذا إستمرت المشكلة، قم بإعادة تشغيل سطح مكتب الوكيل.