المحتويات

المقدمة

ما هو MTBF على خادم جهاز TMS؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. ما هو MTBF على خادم أجهزة TMS؟

أ. متوسط الوقت بين حالات الفشل لخادم جهاز TMS هو 45500 ساعة (5.19 سنة).

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems