目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

潛在問題在哪裡？

狀態行條件

Radio x is Up — 線路協定為Up

Radio x is Up — Line Protocol is Down

Radio x is Down — 線路協定關閉

相關資訊

簡介

本文檔旨在幫助對無線連線進行故障排除。首先要採取的步驟是回答本文檔中的問題，熟悉您使用的無線鏈路型別以及裝置型別。從這裡開始，您可以繼續檢視圖表，也許可以找到您可能的問題以及為解決該問題而必須採取的步驟。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

潛在問題在哪裡？

排除無線連線故障時，請考慮以下問題：

- 這是什麼型別的連結??

- 微波多點分配系統(MMDS)

- 未獲得許可證的國家資訊基礎架構(UNII)?

請參閱未授權的頻率。

- 鏈路有多遠？（英里）

- 鏈路是視距鏈路嗎??如果是，你怎麼知道??

- 如果這是UNII鏈路，請在核對表中作為較高優先順序檢查干擾。

- 天線大小是多少??Gain??天線是否正確極化了？

請參閱天線。

- 從轉換器到天線的電纜長度是多少??什麼型別的電纜？

請參閱電纜和接頭丟失。

- 還有其他天線靠近你嗎??如果是，您能否確定它們是否發出導致干擾問題的訊號？如果滿足以下條件，則僅鄰近其他天線通常不會造成問題：

1. 天線不會發出干擾您的訊號；和

2. 天線不在路徑軸內。

有關這些問題的其他幫助，請參閱「相關資訊」部分。

狀態行條件

Radio x is Up — 線路協定為Up

可能的問題

檢查與意見

解決方案

意見

---------

---------

這是正確的狀態行條件。不需要執行任何操作。

Radio x is Up — Line Protocol is Down

可能的問題

檢查與意見

解決方案

意見

干擾

運行直方圖和/或快照；測量鏈路兩端的SNR和Rx訊號電平

嘗試定位干擾源（例如，附近的天線）改變天線或頻率通道的極化（僅限UNII）

如果干擾是故障源，SNR讀數必須顯示與鏈路效能不佳或出現故障時相關的時段的降級

低（弱）接收訊號電平

檢查天線對準檢查電纜/聯結器完整性（電纜可能受潮）檢查鏈路的發射功率電平檢查鏈路的路徑阻塞（例如，樹、建築等）

更改頻寬和吞吐量設定根據需要更換有故障的電纜根據需要重新配置Tx電源設定重新排列天線

將吞吐量設定更改為解決方法。僅在嘗試了提供的其他解決方案後更改吞吐量設定。

已啟用環回

檢查配置並發出show run和show interface radio slot/port命令

禁用回送命令

吞吐量設定不正確

檢查配置，然後發出show run命令運行直方圖檢查SNR

— 相應調整吞吐量設定

此引數必須在鏈路兩端設定相同

控制電纜連線故障；

檢查所有控制電纜連線；在監控連結狀態以驗證連線故障時，擺動可疑的控制纜線

必要時更換電纜或連線

Radio x is Down — 線路協定關閉

可能的問題

檢查與意見

解決方案

意見

無線電介面關閉

檢查配置並發出show interface radio slot/port命令

No shut the radio interface

請注意，如果這是問題，show interface的輸出將顯示「Radio x is administratively down」

干擾

運行直方圖和/或快照；測量鏈路兩端的SNR和Rx訊號電平

嘗試定位干擾源（例如，附近的天線）改變天線或頻率通道的極化（僅限UNII）

如果干擾是故障源，SNR讀數必須顯示與鏈路效能不佳或出現故障時相關的時段的降級

無線線路卡故障

運行IF和RF環回測試並ping無線電介面以驗證

更換線路卡

頻率配置不正確

檢查設定，然後發出show run指令

修正組態；鏈路一端的Tx與另一端的Rx匹配

無線電ARQ配置不正確

檢查配置，然後發出show interface radio arq命令

修正設定

此引數必須在鏈路兩端設定相同

正確設定的天線數

檢查組態並發出show run命令

修正設定

吞吐量設定不正確

檢查設定；測量SNR

— 相應地調整吞吐量設置

此引數必須在鏈路兩端設定相同

兩端的無線電隱私設定相同

檢查設定，然後發出show run指令

修正設定

此引數必須在鏈路兩端設定相同

傳輸功率配置不正確

檢查設定，然後發出show run指令

修復配置，並將無線發射功率設定為鏈路的有效值

一個或兩個變送器(ODU)不能通電

使用電壓表檢查PFP輸入時的直流電壓檢查PFP上的直流斷路器開關是否已開啟

維修/更換直流電源開啟PFP上的斷路器開關

檢查電纜完整性和連線確保電纜為50歐姆型別運行debug radio log verbose

必要時更換電纜

確保所有室外連線都正確密封，僅使用Coax-Seal或等效物

PFP和轉換器之間的控制電纜故障或已斷開

檢查電纜完整性，尤其是電纜到LEMO聯結器接點運行debug radio log verbose

必要時更換電纜

LEMO聯結器不需要防天氣

接收訊號電平差或沒有接收訊號電平

通過測量直方圖中的SNR進行驗證確保天線設定為相同極化確保天線正確對齊檢查所有電纜、IF和RF

使鏈路的兩側具有相同極化（水平或垂直）對齊天線根據需要更換電纜

安裝的雙面列印器不正確

檢查鏈路兩端的雙面列印器上的標籤，確保兩端的頻寬規劃相同

不能重新調整雙面列印器，必須更換雙面列印器

雙工器設定不正確

一端必須安裝雙面列印器用於tx high，另一端用於tx low

卸下、反向並重新安裝其中一個雙面列印器

未檢測到ODU

運行IF環回測試，ping無線電介面驗證線卡是否正常運行運行debug radio log verbose驗證問題

替換ODU

相關資訊

- 無線點對點快速參考表

- 無線點對點常見問題

- 無線故障排除常見問題和核對表

- 無線配置示例和命令參考

- 可能出現的物理連線問題的無線調試輸出