目錄

簡介

連結

附註Well

簡介

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13為Cisco IOS XE 17.12.4 FCS、9800無線控制器和接入點提供了重要修復。

連結

在此處下載Cisco IOS XE 17.12.4ESW13。

- 對於Catalyst 9100系列存取點上的嵌入式無線控制器，請使用C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip

- 對於適用於雲端的Catalyst 9800-CL無線控制器，請使用C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- 若是Catalyst 9800-L無線控制器，請使用C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- 若使用Catalyst 9800-40和9800-80無線控制器，請使用C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- 《 17.12.4 ES13發佈說明》

附註Well

客戶需要遷移到CCO 17.12.5版本（如果可用）。當下一個CCO代碼（維護版本）已經整合了修復程式時，不會向客戶提供此ES分支上的其他錯誤修復。TAC組織支援此代碼。請將此代碼的所有評論、建議和問題直接報告到wnbu-escalation@cisco.com。