目錄

執行摘要

深入探討

採用元件

驗證

執行摘要

輕量IOS接入點緩衝組播資料包的容量有限。  組播傳輸緩衝區跨BSSID共用。  如果AP上配置了許多WLAN(SSID)，則AP上的語音WLAN可能無法緩衝單個組播音訊流，從而造成音訊問題。

config wlan multicast buffer AireOS命令可用於為一個或兩個WLAN分配額外的緩衝區。

深入探討

預設情況下，每個無線電上有50個組播緩衝區，可在所有WLAN間共用（在運行8.3.121.0的AP3502e上驗證）。 因此，啟用4個SSID後，每個組播隊列（即每個WLAN）有12個組播緩衝區可用：

AP3502e# show controller dot11radio0 | begin --\ In-Prog

---- Active ------ In-Progress --------------- Counts --------------

Cnt  Quo  Bas  Max  Cl  Cnt  Quo  Bas       Sent   Discard  Fail    Retry  Multi

Uplink    0   64    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

Voice     0  512    0    0    0    0   60    0          8         0     0        0      0

Video     0 1024    0    0    0    0  200    0          0         0     0        0      0

Best      0 1024    0    0    0    0  200    0     158499         0     0        5      2

MC0       0    0    0    0    0    0   12    0          0         0     0        0      0

MC1       0    0    0    0    0    0   12    0          0         0     0        0      0

MC2       0    0    0    0    0    0   12    0          0         0     0        0      0

MC3       0    0    0    0    0    0   12    0          8         0     0        0      0

MC4       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC5       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC6       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC7       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC8       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC9       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC10      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC11      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC12      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC13      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC14      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC15      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

Back      0  128    0    0    0    0   35    0          0         0     0        0      0

啟用10個SSID後，每個WLAN只有5個組播緩衝區可用：

AP3502e# show controller dot11radio0 | begin --\ In-Prog

---- Active ------ In-Progress --------------- Counts --------------

Cnt  Quo  Bas  Max  Cl  Cnt  Quo  Bas       Sent   Discard  Fail    Retry  Multi

Uplink    0   64    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

Voice     0  512    0    0    0    0   60    0          5         0     0        0      0

Video     0 1024    0    0    0    0  200    0          0         0     0        0      0

Best      0 1024    0    0    0    0  200    0     148121         0     0        3      2

MC0       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC1       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC2       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC3       0    0    0    0    0    0    5    0          8         0     0        0      0

MC4       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC5       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC6       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC7       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC8       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC9       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC10      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC11      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC12      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC13      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC14      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC15      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

Back      0  128    0    0    0    0   35    0          0         0     0        0      0

使用舊式powersave客戶端，AP必須緩衝組播直到每個DTIM信標。  DTIM為1時，這意味著組播必須快取最多104毫秒。  （如果具有更高的DTIM值，則需要在多個信標間隔內對組播進行緩衝。）

正常的音訊流以20毫秒取樣的方式傳輸 — 換句話說，它以每秒50個資料包的速度傳輸。  因此，如果需要對單個音訊流進行1/10秒（即信標間隔）的緩衝，AP必須能夠對每個音訊流緩衝多達5個資料包。

在無線電上啟用15個SSID的情況下，預設情況下，每個SSID的組播緩衝區只有3個資料包。  這意味著，即使只有一個組播音訊流，語音樣本也會被丟棄，從而導致音訊亂碼。  如果同時傳輸多個組播音訊流（或影片流！），結果會更糟。

解決方式是在支援多點傳送的WLAN上設定以下命令：

(WLC2504-2)>config wlan multicast buffer enable ?

<buffer number>無線組播緩衝區數(30 .. 60)

(WLC2504-2)>config wlan multicast buffer enable 30 ?

<WLAN id>輸入1到16之間的WLAN識別符號。

最多可以為兩個WLAN配置「啟用無線區域網組播緩衝區」。

以下範例包括啟用14個SSID且為WLAN 1設定「config wlan multicast buffer enable 60」：

Transmit queues: Limit 2766 Current 0 In-Progress 0 ACQ inserts 47508 deletes 47508 reins 0

---- Active ------ In-Progress --------------- Counts --------------

Cnt  Quo  Bas  Max  Cl  Cnt  Quo  Bas       Sent   Discard  Fail    Retry  Multi

Uplink    0   64    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

Voice     0  512    0    0    0    0   60    0          2         0     0        0      0

Video     0 1024    0    0    0    0  200    0          0         0     0        0      0

Best      0 1024    0    0    0    0  140    0      47547         0     0        2      2

MC0       0    0    0    0    0    0   60    0          0         0     0        0      0

MC1       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC2       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC3       0    0    0    0    0    0    3    0          7         0     0        0      0

MC4       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC5       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC6       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC7       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC8       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC9       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC10      0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC11      0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC12      0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC13      0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC14      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC15      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

Back      0  128    0    0    0    0   35    0          0         0     0        0      0

因此，具有60個緩衝器的WLAN 1將能夠承載多個音訊流的組播流，而其他WLAN將只能緩衝每個DTIM的3個組播幀，因此即使對於單個音訊流，也會丟棄資料包。

採用元件

本演示使用運行AireOS 8.3.121.0的無線LAN控制器，以及802.11n IOS AP(AP3502e)。其他輕量IOS AP也應同樣工作；ap-COS AP上的組播緩衝方案尚未驗證。

驗證

在組播傳輸期間，首先發出以下AP IOS exec命令：

ap#terminal length 30

然後重複發出以下命令（假設第一個無線電是感興趣的無線電台）：

show controller dot11radio0 | begin —\進程內

檢視「已傳送」和「丟棄」列中的增量。  如果「丟棄」快速增加，則組播緩衝可能不足。