目錄

簡介

背景資訊

對等問題

資料包捕獲收集

PCAP分析

簡介

本文檔介紹如何使用StarOS調試shell中的TCP轉儲來解決Diameter連線問題。通常會出現請求協助排除Diameter連線未啟動或已關閉的案例，即使假設未發生配置或網路更改。  直徑連線無法在初始TCP/IP協商級別或功能交換請求(CER)/功能交換應答(CEA)級別建立。

背景資訊

雖然不存在典型的「直徑對等」問題，但它們確實可以歸為幾類：

- 特定端點和/或通訊協定的所有對等點都已關閉。                                              <====下範例

- 特定連線埠編號的對等體已關閉。

- 連線到特定PSC、DPC或SF卡的對等裝置已關閉。

通常，TCP埠3868（預設值）用於Diameter伺服器端，不過也可以指定其他埠，如果對等配置線路的埠號線上路末尾指定，則該埠確認不同於配置中的3868。

對等問題

在此示例中，端點3gpp-aaa-s6b的對等體通過show diameter peer full all報告，在對等體行中未指定埠#，因此預設情況下使用埠3868，而用於Gy的對等體則對不同的對等體使用3868、3869和3870的組合。

show diameter peers all報告所有diameter端點的所有已配置對等體。此處我們看到為3gpp-aaa-s6b（已中斷）和Gy（正在工作）配置了6個對等體以及關聯的配置行，並注意到Gy具有一些自定義埠#s:

diameter endpoint 3gpp-aaa-s6b

origin realm epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

use-proxy

origin host s6b.IEPCF201.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org address 10.168.86.144

max-outstanding 64

route-failure threshold 100

route-failure deadtime 600

route-failure recovery-threshold percent 50

dscp af31

peer mp2.daldra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org address 10.160.113.136

peer mp2.elgdra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org address 10.160.114.136

peer mp2.nvldra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org address 10.160.115.136

peer tsa06.draaro01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org address 10.162.6.73

peer tsa06.drasyo01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org address 10.164.57.41

peer tsa06.drawsc01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org address 10.177.70.201

route-entry peer mp2.daldra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

route-entry peer mp2.elgdra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

route-entry peer mp2.nvldra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

route-entry peer tsa06.draaro01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

route-entry peer tsa06.drasyo01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

route-entry peer tsa06.drawsc01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

#exit

[local]IEPCF201# show diameter peers all

Friday December 11 20:27:43 UTC 2020

Diameter Peer details

======================

-------------------------------------------------------------------------------

Context: billing              Endpoint: 3gpp-aaa-s6b

-------------------------------------------------------------------------------

Peer: mp2.daldra01.dra.epc.mnc260.mc Addr:Port 10.160.113.136:3868

Peer: mp2.elgdra01.dra.epc.mnc260.mc Addr:Port 10.160.114.136:3868

Peer: mp2.nvldra01.dra.epc.mnc260.mc Addr:Port 10.160.115.136:3868

Peer: tsa06.draaro01.dra.epc.mnc260. Addr:Port 10.162.6.73:3868

Peer: tsa06.drasyo01.dra.epc.mnc260. Addr:Port 10.164.57.41:3868

Peer: tsa06.drawsc01.dra.epc.mnc260. Addr:Port 10.177.70.201:3868

-------------------------------------------------------------------------------

diameter endpoint credit-control

origin realm starent.gy.com

use-proxy

origin host iepcf201.gy address 10.168.86.151

destination-host-avp always

route-failure threshold 100

route-failure deadtime 600

route-failure recovery-threshold percent 50

peer ln24.daldra01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm nsn-gy address 10.160.113.136 port 3869

peer ln24.drawsc01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm nsn-gy address 10.177.70.201 port 3870

peer tsa05.drachr01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm nsn-gy address 10.164.144.88

peer tsa05.draphx01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm nsn-gy address 10.198.93.88

peer tsa05.drapol01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm nsn-gy address 10.182.16.88

peer tsa06.drachr01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm nsn-gy address 10.164.144.89

peer tsa06.draphx01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm nsn-gy address 10.198.93.89

peer tsa06.drapol01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org realm nsn-gy address 10.182.16.89

route-entry peer ln24.drawsc01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org weight 20

route-entry peer ln24.daldra01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

route-entry peer tsa05.drapol01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

route-entry peer tsa06.drapol01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

route-entry peer tsa05.drachr01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org weight 5

route-entry peer tsa05.draphx01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org weight 5

route-entry peer tsa06.drachr01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org weight 5

route-entry peer tsa06.draphx01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org weight 5

#exit

另外值得注意的是，對於大多數設定，使用Proxy可配置被指定為ASR端設定對等，以使用所有活動卡上運行的Diamproxy進程，例如，這是一個vPC-DI，其中這些卡稱為服務功能卡。

[local]IEPCF201# show task resources facility diamproxy all

Friday December 11 20:34:37 UTC 2020

task   cputime        memory     files      sessions

cpu facility      inst  used  allc   used  alloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

3/0 diamproxy        5 0.12%   90% 41.62M 250.0M   38 2500    --    -- -   good

5/0 diamproxy        2 0.11%   90% 41.63M 250.0M   51 2500    --    -- -   good

6/0 diamproxy        6 0.13%   90% 41.62M 250.0M   35 2500    --    -- -   good

7/0 diamproxy        3 0.12%   90% 41.64M 250.0M   34 2500    --    -- -   good

8/0 diamproxy        4 0.13%   90% 41.65M 250.0M   34 2500    --    -- -   good

10/0 diamproxy       1 0.10%   90% 41.64M 250.0M   49 2500    --    -- -   good

Total                6  0.71%     249.8M            241           0

[local]IEPCF201#

此處show diameter peers full all is taken from show support details捕獲了3gpp-aaa-s6b終結點的Diameter peers all down這一事實。請注意，這是從show support details(SSD)獲取的show diameter peers full命令的特殊debug版本，因此它還顯示與aaamgr進程的所有對等體連線（此處不顯示輸出），因此連線的最終計數遠高於正常運行時的計數，但底部顯示的是摘要輸出，如同使用較少連線數正常運行一樣(144)。 FULL輸出附在本文中，因此只顯示一個對等體的連線（但所有6個鑽石代數）以簡潔方式顯示。

還顯示一個用於Gy端點的開放工作連線的示例，在該示例中，您可以看到一個名為Local Address的額外欄位，該欄位捕獲ASR端正在運行的連線，而在斷開的3gpp-aaa-s6b對等體上，該欄位不存在。(稍後顯示的輸出是客戶為包含本地地址的3gpp-aaa-s6b對等點修復問題後的輸出。)

******** show diameter peers full *******

Sunday December 13 15:19:00 UTC 2020

-------------------------------------------------------------------------------

Context: billing Endpoint: 3gpp-aaa-s6b

-------------------------------------------------------------------------------

Peer Hostname: mp2.daldra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0001-diamproxy.s6b.IEPCF201.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.160.113.136:3868

State: IDLE [TCP]

CPU: 10/0 Task: diamproxy-1

Messages Out/Queued: 0/0

Supported Vendor IDs: None

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

Peer Hostname: mp2.daldra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0002-diamproxy.s6b.IEPCF201.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.160.113.136:3868

State: IDLE [TCP]

CPU: 5/0 Task: diamproxy-2

Messages Out/Queued: 0/0

Supported Vendor IDs: None

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

Peer Hostname: mp2.daldra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0003-diamproxy.s6b.IEPCF201.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.160.113.136:3868

State: IDLE [TCP]

CPU: 7/0 Task: diamproxy-3

Messages Out/Queued: 0/0

Supported Vendor IDs: None

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

Peer Hostname: mp2.daldra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.s6b.IEPCF201.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.160.113.136:3868

State: IDLE [TCP]

CPU: 8/0 Task: diamproxy-4

Messages Out/Queued: 0/0

Supported Vendor IDs: None

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

Peer Hostname: mp2.daldra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0005-diamproxy.s6b.IEPCF201.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.160.113.136:3868

State: IDLE [TCP]

CPU: 3/0 Task: diamproxy-5

Messages Out/Queued: 0/0

Supported Vendor IDs: None

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

Peer Hostname: mp2.daldra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0006-diamproxy.s6b.IEPCF201.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.160.113.136:3868

State: IDLE [TCP]

CPU: 6/0 Task: diamproxy-6

Messages Out/Queued: 0/0

Supported Vendor IDs: None

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

...

-------------------------------------------------------------------------------

Context: billing Endpoint: credit-control

-------------------------------------------------------------------------------

...

Peer Hostname: ln24.daldra01.dra.epc3.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0001-diamproxy.iepcf201.gy

Peer Realm: nsn-gy

Local Realm: starent.gy.com

Peer Address: 10.160.113.136:3869

Local Address: 10.168.86.151:55584

State: OPEN [TCP]

CPU: 10/0 Task: diamproxy-1

Messages Out/Queued: 0/0

Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

Peers Summary:

Peers in OPEN state: 1404

Peers in CLOSED state: 468

Peers in intermediate state: 0

Total peers matching specified criteria: 1872

供參考，以下是此命令的正常輸出，其中顯示了沒有aamgrs的連線計數：

Peers Summary:

Peers in OPEN state: 107

Peers in CLOSED state: 36

Peers in intermediate state: 1

Total peers matching specified criteria: 144

資料包捕獲收集

正如所討論的，此場景顯示s6b端點的所有直徑對等點都已關閉，問題不是針對特定的diamproxy/卡，這表示任何卡的PCAP收集應適當地代表問題進行故障排除。如果僅在特定鑽石上發現問題，則更重要的是為該流程捕獲PCAP。這一點非常重要，因為收集過程需要指定特定的卡 — 它不能通過單個捕獲在所有卡上運行 — 儘管在這種情況下，問題確實在所有卡上可見，但下面顯示了兩張卡上的捕獲，以幫助對如何分析結果資料做出一些說明。

首先檢視卡表並從中挑選幾張活動卡（3和5）來運行捕獲，同時注意哪些是Demux卡不應指定。

[local]IEPCF201# show card table

Friday December 11 17:15:28 UTC 2020

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No       <=====

4: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

5: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No       <=====

6: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

7: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

9: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

10: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

[local]IEPCF201#

[local]IEPCF201# show session recovery status verbose

Saturday December 12 21:43:11 UTC 2020

Session Recovery Status:

Overall Status        : Ready For Recovery

Last Status Update    : 4 seconds ago

----sessmgr---  ----aaamgr----  demux

cpu state    active standby  active standby  active  status

---- -------  ------ -------  ------ -------  ------  -------------------------

3/0 Active   12     1        12     1        0       Good

4/0 Standby  0      12       0      12       0       Good

5/0 Active   12     1        12     1        0       Good

6/0 Active   12     1        12     1        0       Good

7/0 Active   12     1        12     1        0       Good

8/0 Active   12     1        12     1        0       Good

9/0 Active   0      0        0      0        8       Good (Demux)

10/0 Active   12     1        12     1        0       Good

[local]IEPCF201#

此外，需要檢索定義diameter對等體的上下文#，在這種情況下，將啟用計費上下#2。

******** show context *******

Sunday December 13 15:14:24 UTC 2020

Context Name    ContextID    State     Description

--------------- --------- ----------   -----------------------

local           1            Active

billing         2            Active    <==========

calea           3            Active

gi              4            Active

sgw             5            Active

接下來是登入Linux debug shell中要在其自己的CLI作業階段中收集PCAP的卡（本例中為卡3和卡5）：

附註：大多數操作員除非被告知特定於機箱/客戶的密碼（具體取決於其設定方式），否則他們可能無權訪問調試外殼。當登入到卡（ASR 5000或ASR 5500的PSC或DPC）或虛擬機器(vPC-DI的服務功能(SF))的基礎作業系統時，請務必小心。

[local]IEPCF201# cli test password <password>

Saturday December 12 21:43:54 UTC 2020

Warning: Test commands enables internal testing and debugging commands

USE OF THIS MODE MAY CAUSE SIGNIFICANT SERVICE INTERRUPTION

[local]IEPCF201#

[local]IEPCF201# debug shell card 3 cpu 0

Saturday December 12 21:44:02 UTC 2020

Last login: Fri Dec 11 19:26:34 +0000 2020 on pts/1 from card1-cpu0.

qvpc-di:card3-cpu0#

現在，運行一個特殊的Linux命令setvr（設定虛擬路由器），該命令僅在自定義StarOS版本的Linux中可用，並指定以前檢索到的上下文#。請注意，提示符會更改：

qvpc-di:card3-cpu0# setvr 2 bash

bash-2.05b#

此時，可以使用以下引數運行TCP轉儲。請注意，如果埠號與前面所示的gy示例不同，則應使用該埠號。此外，如果存在要捕獲資料包的特定對等地址，則可以使用host <host ip address>指定主機IP地址。運行該命令幾分鐘，然後使用Control-C停止捕獲。如果捕獲了PACKETS，則顯示資料包數。

bash-2.05b# tcpdump -i any -s 0 -w /tmp/diameter_SF3.pcap "port 3868"

tcpdump: listening on any

^C

1458 packets received by filter

0 packets dropped by kernel

bash-2.05b#

接下來，使用exit命令退出虛擬路由器空間，然後將檔案複製到活動管理卡的快閃記憶體中，對於ASR 5500為MIO 5或6，或者在此情況下為vPC-DI 1或2。

bash-2.05b# exit

exit

qvpc-di:card3-cpu0# scp /tmp/diameter_SF3.pcap card1:/flash/sftp/diameter_SF3.pcap

diameter_SF3.pcap            100%  110KB 110.4KB/s   00:00

qvpc-di:card3-cpu0# exit

[local]IEPCF201#

此時，可以使用sftp使用網路中存在的任何方式檢索檔案，以訪問/flash目錄。

以下是適用於SF 5的命令，重複剛才針對SF 3顯示的命令。理想情況下，同時運行兩個作業階段，以便同時擷取進行分析（不過這可能不是必要的）。

[local]IEPCF201# cli test password <password>

Saturday December 12 21:43:28 UTC 2020

Warning: Test commands enables internal testing and debugging commands

USE OF THIS MODE MAY CAUSE SIGNIFICANT SERVICE INTERRUPTION

[local]IEPCF201# debug shell card 5 cpu 0

Saturday December 12 21:44:13 UTC 2020

qvpc-di:card5-cpu0#

qvpc-di:card5-cpu0# setvr 2 bash

bash-2.05b#  tcpdump -i any -s 0 -w /tmp/diameter_SF5.pcap "port 3868"

tcpdump: listening on any

^C

1488 packets received by filter

0 packets dropped by kernel

bash-2.05b# exit

exit

qvpc-di:card5-cpu0# scp /tmp/diameter_SF5.pcap card1:/flash/sftp/diameter_SF5.pcap

diameter_SF5.pcap           100%  113KB 112.7KB/s   00:00

qvpc-di:card5-cpu0# exit

[local]IEPCF201#

PCAP分析

這裡的目標是確定故障在直徑連線建立過程中的位置。如前所述，它可能在TCP/IP連線中，也可能在隨後的CER/CEA步驟中。對於TCP/IP，請檢視是否正在傳送TCP SYN，是否正在接收TCP SYN ACK，然後是從ASR傳送的ACK。  可以使用任意數量的過濾器過濾資料包，以幫助進行分析。在這種情況下，filter tcp.flags.syn == 1顯示針對此特定卡的所有6個對等體都傳送了SYN。在檢視未過濾的檢視時，右擊SYN資料包並利用Wireshark中的TCP資料流功能，該功能通過選擇跟隨來聚合使用同一TCP埠號的所有TCP資料包……TCP流，檢視是否存在建立連線的TCP資料包的對應交換。

在此案例中，請注意SYN以外沒有其他封包，這確認ASR可能正在傳送SYN但並未收到任何回應，如此一來ASR便不會成為連線設定失敗的原因（雖然不能保證確實如此，但可能並未傳送封包，或是回應遭捨棄，在這種情況下，外部PCAP將有助於進一步縮小問題範圍）。

另外值得注意的是，模式每30秒重複一次，這與diameter端點30秒的預設配置相匹配，以重試連線 — ASR不會放棄，而是將永遠重試，直到成功為止。  SF 5的PCAP顯示完全相同的行為。

context billing

diameter endpoint 3gpp-aaa-s6b

connection timeout 30

connection retry-timeout 30

將各種因素結合在一起，直徑基數統計資訊顯示，失敗連線的數量正在以與SF/diamproxies數量和重試超時相當的速度增加。數學如下：6個對等點* 6個鑽石代理=每30秒嘗試次數36次。因此，在一分鐘內將嘗試72次，這可以通過運行show diameter statistics proxy並檢視Connection Timeouts在一分鐘內從60984遞增到61056 = 72來看到，如CLI時間戳所示。

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:10 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           60984

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:12 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           60984

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:14 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           60984

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:17 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           60990

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:19 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           60990

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:21 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           60996

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:25 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61002

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:27 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61002

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:29 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61008

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:32 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61014

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:35 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61014

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:37 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61020

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:40 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61020

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:43 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61020

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:45 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61026

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:47 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61026

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:50 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61038

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:56 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61038

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:39:58 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61044

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:01 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61044

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:03 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61050

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:05 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61056

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:07 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61056

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:09 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61056

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:12 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61056

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:14 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61056

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:16 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61062

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:18 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61062

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:20 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61068

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:22 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61074

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:25 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61074

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy | grep "Connection Timeouts"

Friday December 11 20:40:27 UTC 2020

Connection Timeouts:                                           61074

[local]IEPCF201#

另請注意，CER/CEA的數量（跨所有直徑對等體）微不足道，這證明它從未達到嘗試交換這些資料包的程度，這意味著這是TCP/IP設定問題。

[local]IEPCF201# show diameter statistics proxy

Friday December 11 20:57:09 UTC 2020

...

Capabilities Exchange Requests and Answers statistics:

Connection CER sent:                                             109

Connection CER send errors:                                        0

CERs received:                                                     0

Connection CER create failures:                                    0

CEAs received:                                                   108

CEA AVPs unknown:                                                  0

CEA Application ID mismatch:                                       0

Read CEA Messages:                                               108

Read CEA Messages Unexpected:                                      0

Read CEA Missing:                                                  0

Read CEA Negotiation Failure:                                      0

Read CER Messages:                                                 0

Read CER Messages Unexpected:                                      0

Read CER Missing:                                                  0

Tw Expire Waiting for CEA:                                         0

最後請注意，在客戶解決問題後，處於CLOSED狀態的對等體會返回到0，並且show diameter peers full all output中會顯示Local Address欄位。

Peer Hostname: mp1.daldra01.dra.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0001-diamproxy.s6b.IEPCF201.epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Local Realm: epc.mnc260.mcc310.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.160.113.133:3868

Local Address: 10.168.86.144:32852

State: OPEN [TCP]

CPU: 10/0                               Task: diamproxy-1

Messages Out/Queued: 0/0

Supported Vendor IDs: None

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

Peers Summary:

Peers in OPEN state: 144

Peers in CLOSED state: 0

Peers in intermediate state: 0

Total peers matching specified criteria: 144

[local]IEPCF101#