目錄

簡介

背景資訊

縮寫

MoP的工作流程

Ultra-M設定中的CAT交換機

必要條件

交換機更換過程

簡介

本文說明在託管StarOS虛擬網路功能(VNF)的Ultra-M設定中更換有故障的Catalyst(CAT)交換機所需的步驟。

背景資訊

Ultra-M是經過預打包和驗證的虛擬化移動資料包核心解決方案，旨在簡化VNF的部署。Ultra-M設定中的伺服器連線到三種不同型別的交換機：

- CAT交換機

- 枝葉交換機

- 主幹交換機

Ultra-M安裝程式的網路拓撲如下圖所示：

UltraM網路拓撲

附註：網路拓撲只是一種表示。交換機之間的連線可能略有不同，具體取決於所部署的解決方案。

本文檔面向熟悉Cisco Ultra-M設定和CAT交換機操作的思科人員。

縮寫

VNF

虛擬網路功能

澳門幣

程式方法

LAN

區域網

FTP

檔案傳輸通訊協定

TFTP

簡單式檔案傳輸通訊協定

CIMC

思科整合式管理控制器

MoP的工作流程

替換過程的高級工作流

Ultra-M設定中的CAT交換機

在Ultra-M設定中，CAT交換器會處理以下網路：

管理網路 — 連線UCS伺服器的CIMC埠和Nexus交換機的管理埠。

OpenStack調配網路 — 連線所有UCS伺服器的LAN1埠。

外部網路 — 連線到下一跳交換機。

Ultra-M設定中的每個機架都有一個CAT交換機，以便為機架中存在的裝置處理這三個網路。由於每個機架只有一個CAT交換機，且CAT交換機沒有冗餘，因此更換有故障的CAT交換機時，CAT交換機處理的網路將受到影響。但是，由於這些網路不傳輸任何服務級別流量，因此在更換程式時不會產生任何服務影響。

必要條件

進行交換器更換之前，請使用ftp/tftp從CAT交換器備份組態檔：

CAT-POD1-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [cat-pod1-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

檢查交換器中執行的目前軟體版本，並記下它：

CAT-POD1-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

檢查當前的許可證授權：

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

記下連線到交換器的實體纜線以及連線埠狀態：

CAT-POD1-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX

<snip>

交換機更換過程

將新交換機安裝到機架中，並將電纜連線到交換機，如圖所示。有關交換機安裝的步驟，請參閱：Catalyst 3850交換機硬體安裝指南。

執行Express Setup輸入初始IP資訊。通過此操作，可以通過IP地址訪問交換機以進行進一步配置。執行快速設定的步驟可以在此連結中找到：Catalyst 3850交換機入門指南。

請檢查CAT交換器的軟體版本，並根據以下連結升級/降級到之前的軟體版本：Catalyst 3850系列交換器升級、管理和復原技術。

檢查新CAT交換機的許可證級別，並根據舊的許可證設定確認其狀態：

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

將組態備份傳送到新交換器：

CAT-POD1-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

載入備份組態後，重新載入交換器：

CAT-POD1-01#reload

交換器開啟後，檢查連線埠狀態並確認其狀態如下：

CAT-POD1-01#show int status