目錄

簡介

採用元件

高級系統設計（術語）

全網格拓撲的改進和設定考慮

全網狀（環拓撲）配置

排除Mesh網路故障

簡介

本檔案介紹透過GUI設定全網狀（環拓撲）的方法，該方法用於具有CURWB裝置的固定基礎架構網路。

採用元件

思科Catalyst IW9167無線電

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

高級系統設計（術語）

密碼短語：在特定網路群集或廣播域內的無線電上配置此引數；使他們能夠通訊和建立連線。該密碼加密在無線電之間傳輸的信令資訊，並在資料傳輸之前便於形成連線。預設密碼為CiscoURWB。

網狀ID:網狀ID是分配給每個CURWB裝置的唯一四組二進位制八位數識別符號，通常格式為5.a.b.c。這是CURWB裝置的MAC地址

網狀端：充當核心網路和CURWB網路之間的網關的CURWB無線電或裝置。通常，網狀終端裝置由系統管理員明確指定。但是，如果某個無線電具有最低的網狀ID號，並且群集內未配置其他網狀ID，則網路中的其他無線電可以自動將其選為網狀ID。

網格點：CURWB無線電，作為CURWB網路中的遠端單元；向終端裝置傳輸資料

AutoTap:網路環路防護機制使CURWB裝置能夠檢測連線，並維護進出網狀終端或網路核心的專用輸入/輸出路由。IW無線電將接收到的資料分發到連線的無線電中，為防止出現環路，一個埠被阻塞。這種情況通常出現在環形拓撲設計中，或者當來自兩個無線電的兩個乙太網埠連線到同一交換機時，使得必須阻塞一個乙太網埠，而允許另一個乙太網埠。

全網格拓撲的改進和設定考慮

- 與點對點網路相比，全網狀/環狀拓撲配置通過提供無線冗餘提供了更大的網路靈活性。

- 理想情況下，每個位置可以使用一個無線電，因為每個無線電有兩個介面。但是，為了確保無線冗餘和覆蓋故障情況，每個位置必須實際擁有兩個無線電。此設定可確保在一個無線電發生故障時，環拓撲的備用路由可以傳送流量。

- 位於匯聚點（通常最靠近核心網路）的無線電必須設定為網狀終端。

- 網狀端用作CURWB無線網路與有線核心網之間的閘道，而其餘的無線電則用作網狀點。必須根據每個無線電執行的功能來指定CURWB無線電角色。

全網狀（環拓撲）配置

要建立全網狀網路，必須配置以下引數：

1. 常規模式

2. Lan引數

3. 口令、頻率、無線電角色

這一點非常重要，因為在一個無線電上啟用任何附加功能（如VLAN、AES）時，需要在所有無線電上啟用。

常規模式：可以從此頁配置無線電模式和IP地址。仔細選擇網狀終端非常重要，物理上最接近核心網路的無線電通常配置為網狀終端。

無線電：在無線無線電設定中配置口令、頻率、通道寬度和無線電角色。在全網狀模式下配置的無線電必須設定為「固定」模式，而不是「Fluidmax主模式」或「輔助模式」。

高級無線電設定：天線數目的選擇與現場使用的天線型別對齊。此外，可以啟用AES加密來保護資料平面。

排除Mesh網路故障

- 全網狀網路擴展多個點對點鏈路，形成環拓撲。與點對點鏈路類似，無線電必須保持直接視線。所有鏈路的上行鏈路和下行鏈路的RSSI範圍都必須介於–45到–65 dBm之間。

- 在全網狀網路中，始終存在多條點對點鏈路，並且每條鏈路都必須以非重疊頻率運行以防止干擾。此外，所有連結都必須使用相同的密碼短語。

- 理想情況下，每個位置只需一個無線電裝置，因為每個無線電裝置有兩個介面。但是，要獲得真實的無線冗餘並解決潛在的無線電故障，每個位置必須有兩個無線電。此設定可確保在某個無線電發生故障時，環拓撲中的備用路由繼續傳送流量。