目錄

簡介

本文檔介紹在URWB模式下的IW9165和IW9167無線電上配置MPLS引數。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 基本CLI導航和命令

- 瞭解IW URWB模式無線電

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- IW9165和IW9167無線電

- 工業無線服務

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

MPLS是一種路由技術，使用標籤而不是IP地址將資料從源傳送到目的地。

在URWB模式的IW9165和IW9167無線電上，可以通過工業無線服務和CLI通過IoT OD配置多個MPLS引數。

本文檔提供了有關配置這些引數的詳細說明。

設定

當前配置

要檢視裝置上的當前MPLS配置，請執行以下操作：

device#show mpls configuration

輸出示例：

Configuration for MPLS:

- MPLS tunnels: Tunnel1, Tunnel2

- Unicast flooding: enabled

- Pseudowire formation: meshend

- Cluster ID: cluster1

- ARP limit: rate 100, grace 200, block 300

- ARP unicast flooding: enabled

- Reduce broadcast: enabled

- VBR table: 5 entries

單點傳播泛濫

步驟 1:啟用MPLS資料包的單播泛洪。

device#configure mpls unicast enabled

步驟 2:禁用MPLS資料包的單播泛洪。

device#configure mpls unicast disabled

步驟 3:啟用來自非私有IP地址的單播泛洪。

device#configure mpls unicast restricted

步驟 4:為單播資料包啟用重試限制。

device#configure mpls unicast-flood rate-limit enabled

步驟 5:禁用單播資料包的重試限制。

device#configure mpls unicast-flood rate-limit disabled

偽線形成

步驟 1:使偽線僅能到達網格端。

device#configure mpls pw-set meshend

步驟 2:啟用到所有裝置的偽線。

device#configure mpls pw-set all

群集ID

步驟 1:配置集群ID。

device#configure mpls cluster-id set cluster1

步驟 2:刪除群集ID。

device#configure mpls cluster-id clear

ARP限制

步驟 1:設定ARP限制速率。

device#configure mpls arp-limit rate N

步驟 2:設定ARP限制寬限值。

device#configure mpls arp-limit grace rate X

步驟 3:設定ARP限制塊值。

device#configure mpls arp-limit block Y

ARP單點傳播泛濫

步驟 1:啟用ARP單播泛洪。

device#configure mpls arp-unicast enabled

步驟 2:禁用ARP單播泛洪。

device#configure mpls arp-unicast disabled

減少廣播

步驟 1:啟用減少廣播資料包。

device#configure mpls reduce-broadcast enabled

步驟 2:禁用減少廣播資料包。

device#configure mpls reduce-broadcast disabled

VBR表

步驟 1:從任何裝置清除VBR表。

device#configure mpls vbr clear

步驟 2:向裝置新增新路徑。

device#configure mpls vbr mac-list add <mac-address> <vlan id>

步驟 3:從裝置刪除已學習路徑。

device#configure mpls vbr mac-list clear <mac-address> <vlan id>

驗證

步驟 1:檢驗MPLS配置。

device#show mpls configuration

說明:此命令顯示裝置上建立的當前MPLS設定和隧道。

Step 2: Validate VBR table entries

device#show mpls vbr

相關資訊

- 思科技術支援與下載

"'