目錄

簡介

背景資訊

IW9165E天線埠分配

天線安裝說明

IW9167天線埠分配

天線安裝說明

URWB支援的天線

簡介

本檔案介紹工業無線存取點上的天線連線埠分配，尤其是針對IW9165和IW9167型號。

背景資訊

這些AP可以作為Wi-Fi 6或Cisco超可靠無線回程(Cisco URWB)運行。 Wi-Fi 6技術帶來了更高的密度、更高的吞吐量、更多的通道、更高的能效，以及工業或室外場所更高的安全性。Cisco URWB為移動資產或擴展網路提供超可靠的無線連線，在這些情況下，運行光纖不可行或成本過高。

IW9165E天線埠分配

IW9165E系列接入點配備兩個2x2無線電。

- 5-GHz 2.×無線電：20、40和80 MHz通道

- 5/6-GHz 2.×無線電：20、40、80和160 MHz通道

有4個RP-SMA埠用於天線。根據要求，IW9165E可以安裝全向天線、定向天線或兩者的組合。

如果僅使用一個2x2無線電，則可以使用兩個埠1、2或埠3、4。如果同時使用兩個2x2無線電，則可以使用具有相同配對的所有4個埠，即埠1、2和埠3、4。埠1、2隻能使用5 Ghz，埠3、4在可用時可以同時使用5 Ghz和6 Ghz。

天線安裝說明

- 如果全向天線連線到任一無線電，則每個無線電的天線必須間隔至少3英尺。（1米）垂直分開，以避免兩個無線電之間的干擾。

- 如果兩個無線電都連線了定向天線，則將其間隔至少10英尺。（3米）垂直分開或至少5英尺（1.5米）水準分開，其主橫樑至少相隔90度。

- 如果兩個獨立的全向天線連線到任一無線電的兩個埠（埠1和2或埠3和4），則至少要間隔2.5英吋。（6公分）間隔以獲得最佳效能。

URWB設定支援的天線：

- IW-ANT-OMM-53-N=（5 GHz全向多極化天線）

- IW-ANT-PNL-59-N=（5 GHz雙埠雙斜面+/-45度極化定向面板天線）

- IW-ANT-SKS-514-Q=（5 GHz定向鯊魚天線，雙斜面+/-45度極化）

- IW-ANT-SKD-513-Q=（5 GHz雙向鯊魚天線，雙斜面+/-45度極化）

IW9167天線埠分配

IW9167E接入點有三個4x4無線電，是三頻段AP。

- 2.4 GHz 4x4射頻：20 MHz通道

- 5 GHz 4x4射頻：20、40、80 MHz通道

- 5/6 GHz 4x4射頻：20、40、80和160 MHz通道

AP上有8個N型天線埠。

所有8個N型天線埠均按此處所示的順序進行標籤。

埠1、2、3和4支援2.4 GHz和5 Ghz運行，埠5、6、7和8支援5 Ghz。利用8個埠的組合可支援不同的4x4、2x2和1x1配置。

此影象有助於直觀地瞭解8個埠如何用於不同的配置。

1. 如果在兩個無線電上使用4x4，則對無線電使用埠1 2 3 4，對無線電使用埠5 6 7 8。

2. 如果使用2x2，則將埠1 2用於2.4 Ghz，3 4用於5 Ghz，5 6用於5/6 Ghz。

3. 如果使用1x1，則將埠1用於2.4 Ghz，將埠4用於5 Ghz，將埠5用於5/6 Ghz。

在此圖中，IW9167E上的所有三個可用無線電配置均視覺化。

1. 如果需要1x1配置，可以使用此配置

無線電

連接埠

頻率

無線電0

1

2.4 Ghz

無線電1

4

5 Ghz

無線電2

5

5/6 Ghz

2. 如果需要2x2配置，可以使用此配置

無線電

連接埠

頻率

無線電0

1、2

2.4 Ghz

無線電1

3、4

5 Ghz

無線電2

5、6

5/6 Ghz

3. 如果需要4x4配置，可以使用此配置

無線電

連接埠

頻率

無線電1

1、2、3、4

2.4/ 5 Ghz

無線電2

5、6、7、8

5/6 Ghz

天線安裝說明

- 請勿將全向天線直接連線到埠1 - 4和5 - 8。

- 要避免5 GHz無線電之間的干擾，請使用同軸電纜並安裝一組至少3英尺的天線。（1米）垂直遠離直接連線到機箱的天線。

- 全向天線可以同時連線到埠1 - 4或5 - 8，但不能同時連線到兩個5 GHz無線電的天線埠的任何組合。

- 如果將定向天線連線到兩個5 GHz射頻，請將它們間隔至少10英尺。（3米）垂直分開或至少5英尺（1.5米）水準分開，其主橫樑至少相隔90度。

URWB支援的天線

- IW-ANT-OMM-53-N=（5 GHz全向多極化天線）

- IW-ANT-PNL-59-N=（5 GHz雙埠雙斜面+/-45度極化定向面板天線）

- IW-ANT-SKS-514-Q=（5 GHz定向鯊魚天線，雙斜面+/-45度極化）

- IW-ANT-SKD-513-Q=（5 GHz雙向鯊魚天線，雙斜面+/-45度極化）

- IW-ANT-H90-510-N=（5 GHz雙埠雙極化喇叭天線）

- FLMESH-HW-ANT-28（5 GHz雙埠雙斜極化定向面板天線）