目錄

簡介

本檔案介紹使用IoT Operations Dashboard中的範本在工業無線(IW) AP上設定單點對多點網路。

訪問IoT OD

IW存取點(AP)（如IW9165和IW9167）可以配置為CAPWAP或URWB模式。

在URWB模式下配置這些存取點時，可以使用IoT-Operations Dashboard或本地離線模式配置它們。根據租戶所在位置，可以使用這些連結訪問IoT Operations Dashboard。

https://us.ciscoiot.com

https://eu.ciscoiot.com

登入並選擇正確的租戶後，在Service下選擇Industrial Wireless以訪問CURWB無線電的功能集。

手動上線

可以從資產頁面將裝置手動註冊到IoT OD。

選擇Add Devices並選擇已增加裝置的PID。CSV檔案可以上傳，帶有其上裝置的序列號和MAC地址；每行都有一個條目。

範例： SN001234，00：f1：ca：00:00:01

SN003457，00：f1：ca：00:00:02

上傳後，點選底部的Add devices（增加裝置），手動將裝置導入控制台。然後，它們將顯示在「資產」頁籤下。

IoT OD單點對多點配置

使用IW916x存取點的點對多點設定可透過IoT OD進行設定，只需幾個簡單的步驟。考慮使用三個AP，即無線電A充當網狀終端，無線電B和無線電C充當網狀點。

1. 將裝置增加到IoT OD且狀態為「聯機」後，可以透過選擇所需的裝置來編輯配置。按一下裝置並導航到「配置」頁籤，選擇「編輯」按鈕以更新配置。

2. 對於PTMP配置，在「常規模式」部分，直接連線到物理網路（無線電A）的AP被配置為網狀終端，而連線到終端裝置（無線電B和無線電C）的兩個AP被配置為網狀點。

無線電A配置

無線電B配置

無線電C配置

3. 在「Wireless Radio」部分下，所有三個無線電必須配置相同的密碼。對於此設定，我們僅啟用每個IW裝置一個無線電。啟用您選取的無線電（無線電1或無線電2），並確定所有無線電的頻率和通道寬度都相同。連線天線時，必須使用基於所選無線電的正確外部埠。

在PTMP設定的「無線電」段落中，網狀端無線電A的無線電角色設定為Fluidmax Primary，而網狀點無線電B和C設定為Fluidmax Secondary。

無線電A配置

無線電波B和C配置

4. 當級聯拓撲中存在多個PTMP部分時，可使用Fluidmax主/次模式來標識單個集群。Fluidmax主無線電的每個集群及其對應的Fluidmax輔助無線電都被分配了一個集群ID。此引數在「Fluidmax」部分配置。在此設定中，集群ID在所有三個無線電上都設定為預設「CiscoURWB」。

編輯配置後，按一下底部的「儲存」。

5. 現在，可使用「Push IoT OD Configuration」（按IoT OD配置）按鈕將更新的配置從IoT OD直接推送到無線電。出現提示後，按一下「確認」。裝置將重新啟動，並可從推送的配置從IP訪問。

6. 如果無線電處於「離線」狀態，則推送配置的另一個選項是下載配置檔案。從「資產」頁籤中選擇一個或多個裝置，然後從「更多操作」下拉選單中選擇「下載選定內容」按鈕。

下載副檔名為.iwconf的檔案。相同的檔案可以從IoT-OD頁籤上傳到裝置的GUI。

您可以在「狀態」頁面上檢查組態。

7. 可以訪問Mesh End無線電上的FM-Quadro頁面來檢查PTP設定的佈局。