目錄

簡介

背景資訊

傳統CURWB無線電的韌體要求

遷移的相容性

舊式FM到Cisco Industrial Wireless遷移（Brownfield場景）

配置舊無線電裝置

協定相容性

無線相容性

流動性

Fluidmax

簡介

本文檔介紹IW AP和傳統CURWB無線電的互操作性配置。

背景資訊

思科超可靠無線回程（前身為Fluidmesh）FMx500和FMx200無線電裝置現在可以在同一部署中與思科工業無線接入點（URWB模式下的IW 9167和9165）和IEC6400產品通訊。

傳統CURWB無線電的韌體要求

- FM1200 VOLO(7.10)

- FM3200系列(8.7)

- FM4200系列(8.7)

- FM4200F系列(8.7)

- FM3500系列(9.5)

- FM4500系列(9.5)

- FM4500F系列(9.5)

遷移的相容性

- 棕色場場景要求使用IW 916x AP或IEC6400替換網狀終端。在混合場景中，如果現有網路使用任何舊式FM/CURWB無線電和FM10000或FM1000裝置作為網關，則必須使用IW916x裝置或IEC6400邊緣計算裝置替換。

- 從FM Monitor到IW Monitor:需要安裝IW監視器的棕色場方案可以從FM監視器升級到維護歷史資料的IW監視器。

- 附件自註冊：某些FM天線作為Cisco天線入網，或者用較新的型號代替。其他配件在需要時由現有的思科型號替換，舊配件則停止使用。

- 從FM Racer到IW Service:然後，Racer上支援的所有FM裝置將遷移到IoT Operations Dashboard上的IW服務。遷移到IW服務後，無需實施許可證。

舊式FM到Cisco Industrial Wireless遷移（Brownfield場景）

1. 將傳統Fluidmesh裝置升級到9.5/8.7 FW版本

1. 至少升級基礎架構端的1個無線電。

2. 驗證網路的運行。

3. 逐步升級網路的其餘部分。

2. 使用IW916x無線電或IEC6400替換網狀端（適用於三級方案中的GG和LG）：

1. 通過CLI在舊裝置上配置「相容模式」。

2. 監控網路以順利運行。

3. 使用IW接入點替換基礎架構或車輛上的1個舊式Fluidmesh無線電。

1. 監控網路以順利運行。

2. 根據需要更換任意數量的無線電，並重複該過程。

配置舊無線電裝置

升級到新韌體後，預設情況下禁用相容模式，裝置繼續像以前的軟體版本一樣運行。

在傳統網路中部署Cisco Industrial Wireless產品之前，必須在每個Fluidmesh裝置上啟用新的IW相容模式。這通過運行以下CLI命令完成：

iw-mode enable

write

reboot

協定相容性

- CDP透明轉發被禁用。

可以使用新的「cdp forwarding <enable / disable>」 CLI命令覆蓋該設定，但建議保持禁用狀態。

- 僅允許對來自URWB裝置的資料包進行LLDP透明轉發（源MAC OUI為40-36-5A）。 來自其他來源的資料包將被丟棄。可以使用新的「lldp forwarding <enable / disable>」 CLI命令覆蓋該設定，但建議保留預設設定「legacy-only」。

無線相容性

與傳統產品系列相比，新的IW9165和IW9167對無線通道使用略有不同的配置方案。為使傳統裝置成功建立與IW裝置的無線通訊，必須以相容的方式選擇頻率和通道寬度引數。

在舊裝置上啟用相容模式時，本地Web UI和CLI可幫助使用者選擇與IW相容的設定。

在Web UI中，相容頻率在下拉選單中顯示並帶有「IW」註釋，如下圖所示：

如果使用者嘗試配置與IW產品不相容的通道或頻率，則在CLI上會顯示警告：

curwb@5.A.B.C:~# wireless frequency 5185

WARNING: setup (5185@40 MHz) not supported by IW mode

請注意，裝置不會拒絕無線通道的不相容設定。

在Fluidmax模式下，令牌傳遞功能被禁用。

流動性

第2層和第3層配置均支援所有「流動性」功能。關於頻率掃描，請確保使用與IW相容的設定配置通道掃描清單。

此外，如果這是流量應用程式，則必須配置此更改以確保穩定的連線：

fluidity rate-control standard

write

reboot

Fluidmax

支援所有Fluidmax功能，包括客戶端頻率掃描和塔式ID。令牌傳遞設定被禁用，RTS保護被啟用，相當於執行fluidmax token-passing disable CLI命令。

請注意，當禁用相容模式時，不會自動重新啟用令牌傳遞設定。CLI命令fluidmax token-passing可用於手動更改引數。

同樣，RTS設定不會自動恢復，需要手動調整。

FMQuadro

在相容模式下，舊裝置的裝置和鏈路狀態資訊相應地顯示在在IW網狀終端上運行的FMQuadro的更新版本上。