目錄

簡介

單點對多點

無線電角色-固定

Fluidmax

單點對多點網路配置

疑難排解

系統設計（術語）

簡介

本文檔介紹工業無線AP點對多點拓撲的設定，並提供使用GUI的配置指南。

單點對多點

- 點對多點配置允許透過點對點網路實現額外的網路靈活性。

- 位於匯聚點的無線電（通常最靠近核心網路）被設定為主無線電。

- 網狀端是CURWB無線和有線核心網路之間的網關。

- 「網格點」充當遠端/輔助無線電，指向「網格點」或另一個網格點。

需要根據無線電的功能指定CUWRB無線電的角色。

- 無線電角色-固定

根據選舉過程中的幾個因素，自動選擇無線電的角色。

- Fluidmax

CURWB產品可用於建立四種不同的網路拓撲：點對點、點對多點、網狀和混合網路，網狀和點對多點的組合。

使用FluidMAX技術，所有不同的網路架構都受到支援，不需要進行任何硬體變更或手動設定軟體。

裝置會自動檢測正在使用的架構，並配置和調整通訊協定，以最佳支援已部署的拓撲。

此裝置的FluidMAX作業模式也可以在組態期間強制執行。

如果工作模式為「主要/次要」，則可設定FluidMAX叢集ID。如果啟用了FluidMAX自動掃描，輔助單元掃描頻率以與具有相同群集ID的主單元相關聯。

在這種情況下，輔助無線電上的頻率選擇將被停用。

- FLUIDMAX叢集ID：單一單點對多點網路的所有無線電會形成一個叢集。同一PTMP的主無線電和輔助無線電需要共用相同的集群ID。

- FLUIDMAX AUTOSCAN：允許自動重新配置PTMP。在主交換機上配置無線通道會自動更改輔助交換機上的通道。

- 主要Fluidmax

無線電作為集群中的接收器運行，其他無線電共用相同的集群ID。它還決定了操作頻率。

- 次要的Fluidmax

無線電作為集群中的發射器運行，將資料傳送到具有相同集群ID的主無線電。如果啟用了自動掃描，輔助無線電掃描並移至最佳主無線電使用的頻率。

單點對多點網路配置

要建立點對點Mesh鏈路，我們必須配置以下引數：

1. 無線電模式(必須仔細選擇網狀端。物理上最靠近核心網路的無線電通常配置為網狀終端。)

2. IP 位址

3. 通行短語、頻率、Fluidmax

4. 正確的許可證-這很重要，因為如果在一個無線電上啟用VLAN和AES等附加功能，則必須在所有無線電上啟用。

一般模式：您可以在此頁面設定無線電模式和IP位址

無線電：可以從無線無線電設定密碼、頻率和fluidmax模式。

聚合鏈路/充當接收器的無線電將配置為Fluidmesh Primary，而連線到終端裝置的發射器需要配置為Fluidmax Secondary。

進階無線電設定：

您可以在此頁面設定PTMP或自動掃描的叢集ID。天線編號可以根據部署中使用的天線進行選擇。

此外，可以啟用AES來加密資料平面。

疑難排解

指向多點網路常見問題

- 在P2MP網路中，聚合鏈路的無線電需要使用具有正確水平和垂直覆蓋的天線，因此所有輔助無線電都位於主無線電覆蓋區域內，而輔助無線電需要直接指向主無線電。所有鏈路的上行鏈路和下行鏈路的RSSI必須介於-45到-65 dBm之間。

- 如果部署現場有多個無線電群集，則每個群集都需要使用非重疊頻率，這樣就不會相互干擾。

- 對於PMP集群，主無線電和輔助無線電之間必須有直接視線。如果主無線電和輔助無線電之間沒有直接連線，則需要增加額外的中繼點。

系統設計（術語）

口令：此引數在屬於特定網路集群或廣播域的無線電上配置，允許無線電相互通訊並形成連線。

密碼短語用於加密無線電之間傳輸的信令資訊，並在資料傳輸之前形成連線。預設值為「CiscoURWB」。

網狀ID：網狀ID是每個CURWB裝置上使用的四組二進位制八位數識別符號，並且是唯一的。它通常採用5.a.b.c格式。

網狀終端：充當核心網路與CURWB網路之間的網關的CURWB無線電或裝置。通常，網狀終端裝置由系統管理員明確指定。

但是，如果某無線電具有最低的網狀ID號，並且沒有其他網狀終端配置為集群的一部分，則網路上的其他無線電也可以將該無線電自動選擇為網狀終端。

網狀點：CURWB無線電，充當CURWB網路上的遠端裝置，用於傳輸資料至網路內的終端裝置。

AutoTap：一種網路環路預防機制，允許CURWB裝置檢測連線，並且僅允許從網狀終端或網路核心進出專用的入口/出口路由。