目錄

簡介

背景資訊

必要條件

安裝及執行Docker容器

存取Web UI

資料監控

授權啟用

簡介

本文檔介紹Cisco FM Monitor及其在Ubuntu伺服器上的安裝。

背景資訊

Cisco FM Monitor是一種網路範圍的本地監控工具，允許任何思科超可靠無線回程(URWB)使用者主動維護和監控一個或多個無線運營技術(OT)網路。它會即時顯示網路中每個Cisco URWB裝置發出的資料和狀況警報。該工具是基於虛擬影象的診斷和分析介面，該虛擬影象以Docker格式提供。

必要條件

- CURWB裝置韌體：

CURWB硬體必須採用較新的韌體版本，才能與FM監視工具相容。請參閱最新的配置指南，確定特定FM顯示器和CURWB韌體版本之間的相容性。 要升級Fluidmesh裝置韌體，請參閱CURWB安裝及設定指南的「覆蓋和升級裝置韌體」部分以瞭解具體的硬體型別。

- 伺服器:

若要執行應用程式的Docker容器，您需要具有這些規格的專用伺服器。

伺服器規格下限

- 支援的Web瀏覽器：

Mozilla Firefox

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Apple Safari

- 軟體外掛

監控舊版CURWB硬體需要軟體外掛，而IW硬體則不需要外掛。

- 多克爾：
在伺服器上安裝Docker後，必須確保伺服器支援虛擬化及第二層位址翻譯(SLAT)。Intel的SLAT版本稱為EPT （延伸頁表）。」

安裝及執行Docker容器

- 在本文檔中，我們主要介紹在初始設定期間在連線到Internet的Ubuntu伺服器上進行安裝。

- 登入software.cisco.com並將最新的監控影像檔下載到您的伺服器。

- 下一步是安裝伺服器的docker引擎。有關詳細資訊，請參閱Docker文檔，但基本步驟如下：

- 執行此命令可解除安裝所有衝突的套件：

for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done

- 設定Docker apt儲存庫。

> sudo apt-get update

> sudo apt-get install ca-certificates curl

> sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

> sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc

> sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

> echo \

"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \

$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

> sudo apt-get update

- 安裝Docker套件

請運行此命令以安裝最新的docker軟體套件：

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

- 透過運行hello-world映像驗證Docker引擎安裝是否成功

sudo docker run hello-world

sudo docker images

- 現在，已安裝docker引擎，請使用以下命令將Cisco FM監控器映像載入到監控器伺服器：

docker load -i fm-monitor-docker-v1.x.x.tar.

- 再次運行此命令，確保已載入此命令。此外，請記下影像ID：

sudo docker images

- 執行下列步驟，第一次執行Docker容器：

sudo docker run -d --name fm_monitor -p 8080:8080 -p 8443:8443 --restart always X

（其中X是MONITOR Docker映像的映像ID值。）

存取Web UI

- 最後，從您選擇的瀏覽器訪問網頁。從https://X:Y瀏覽至URL，其中X是伺服器的IP位址，Y是設定的主機連線埠號碼。

- 現在，在首次安裝期間，您需要輸入您的姓名電子郵件和密碼，為FM-Monitor建立離線帳戶。

- 完成後，您可以開始將CURWB裝置註冊到FM-Monitor。確保伺服器IP地址正確。

- 將所有無線電裝置增加到FM監視器後，您可以在控制台的主螢幕上看到所有無線裝置。

- 所有增加到監視器的裝置都可以在表檢視中進一步檢視。

- 導航到設定>裝置頁，可以將這些裝置從監控器中刪除或增加。

- 根據位置/功能，可以將大量無線電進一步分組為較小的部分，以便從控制台首頁進行更簡單的監控。

資料監控

- 連線可以即時監控或查詢歷史資料，並可進行分析以進行故障排除。若要從無線電的角度檢視需要選取特定無線電的效能。

授權啟用

您必須先從思科獲取並輸入啟用許可證，然後才能使用FM監控器監控網路。您安裝的啟用許可證級別決定了可監控的Fluidmesh無線電收發器裝置的數量。其範圍從5到5000個裝置。

還提供演示許可證選項。如果啟用，演示許可證將保持啟用三個月。FM Monitor許可證升級允許您從最初許可的計數增加在單個許可證下可監控的裝置數量。