目錄

簡介

本文檔介紹在IW 9167上收集診斷檔案所需的步驟。思科® Catalyst® IW9167系列在一流的平台中為任務關鍵型應用提供可靠的無線連線。它可以在Wi-Fi 6、工作組網橋(WGB)或思科超可靠無線回程(Cisco URWB)模式下運行。

正在收集日誌檔案

通過訪問FM裝置  https://<IP-address>

固定基礎設施：

1. 所有無線電的診斷檔案

登入到FM裝置的Web UI，c按一下MANAGEMENTSETTINGS下的status連結，在左側的settings選單中， 然後按一下「download diagnostics（下載診斷程式）」

2.每個無線電上連線的埠上的流量捕獲（使用Wireshark/tcpdump）（非必需，視問題而定）

流動性：

1. 所有無線電的診斷檔案（必填）

登入到FM裝置的Web UI，c按一下「管理」(MANAGEMENTSETTINGS)下的「狀態」(status)連結，在左側的「設定」(settings)選單中 然後按一下「download diagnostics as（下載診斷為）」

2. Fluidstats在出現問題時進行捕獲（如果需要）

a. 開啟Fluidstats應用

b.通過SSH連線到相關移動無線電並發出以下命令：

流量監控<目的IP地址> <目的UDP埠>

c.按一下「start capture」（開始捕獲），完成後停止，然後按一下儲存pcap檔案

3.下載分析圖

導航到資料分析，指定時間範圍，輸入有問題的無線電網狀ID/IP，然後按一下確認。匯出所有資料。

4.每個無線電上連線的埠上的流量捕獲（使用Wireshark/tcpdump）（非強制性，在非常特殊的情況下需要）

CURWB模式的LED模式定義

包括與此問題相關的LED狀態資訊將非常有益。