目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

虛擬分組核心節點中停止SF/CF卡的過程

其他資訊

簡介

本檔案介紹在StarOS上停止服務功能(SF)/控制功能(CF)卡的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解虛擬資料包核心解決方案元件。

採用元件

本檔案中的資訊是根據思科虛擬封包資料網路閘道(VPGW)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

卡停止導致操作功能限制。從系統中移除任何活動卡之前，建議將其設定為備用或停止。卸下任何活動卡都會對系統造成不利影響。卡暫停使其離線，然後可以輕鬆地將其從系統中移除。

虛擬分組核心節點中停止SF/CF卡的過程

1.使用show card table命令以確定要停止的卡。

例如：

[ABCD]XYZ# show card table

Tuesday July 14 05:17:03 UTC 2020

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         Yes

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

2.停止5號卡。

[ABCD]XYZ# card halt 5

Thursday August 05 05:44:35 UTC 2021

Are you sure? [Yes|No]: yes

Thursday August 05 05:44:39 UTC 2021

3.檢查卡是否已開始從暫停的卡遷移到備用卡。

[ABCD]XYZ# show card table

Thursday August 05 05:44:46 UTC 2021

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Migrate From   -

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Migrate To     -

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4.暫停的卡變為離線。

[ABCD]XYZ# show card table

Thursday August 05 05:45:08 UTC 2021

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Offline        -

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

5.如果要將此卡帶回系統，需要重新啟動它。

[ABCD]XYZ# card reboot 5

Thursday August 05 05:45:27 UTC 2021

6.重新啟動後，它將進入待機狀態。

[ABCD]XYZ# show card table

Thursday August 05 05:47:48 UTC 2021

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

其他資訊

1.系統無法選擇停止控制功能卡。

[ABCD]XYZ# card halt

3..8

>> System gives options from card 3, as card 1 & 2 is reserved for CF cards

2.如果強制嘗試停止控制功能卡，則顯示此錯誤消息。

[ABCD]XYZ# card halt 2

Unknown command - "2?", card not present or unrecognized keyword