目錄

簡介

背景資訊

問題

解決方案

簡介

本文檔介紹在基於RCM的部署中缺乏套接字連線的備用UPF會話管理器任務。

背景資訊

本文檔針對偶發性備用使用者平面功能(UPF)會話管理器任務，這些任務存在套接字就緒問題；缺乏與基於冗餘配置管理器(RCM)的UPF部署中對應的rcm-checkpointmgr埠的套接字連線。

問題

在備用UPF中，會話管理器任務例項10沒有與rcm-checkpointmgr pod的套接字連線。

[local]UPF# show rcm checkpoint statistics verbose

smgr     state  peer    recovery  pre-alloc  chk-point rcvd   chk-point sent

inst            conn    records   calls      full     micro   full     micro

----   -------  -----   -------   --------   -----    -----   -----     ----

1      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

2      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

3      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

4      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

5      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

6      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

7      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

8      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

9      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

10      Stby               0          0       0        0       0        0

11      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

12      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

13      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

14      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

15      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

16      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

17      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

18      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

19      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

20      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

21      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

22      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

解決方案

當前解決方法：

- 要解決備用UPF會話管理器及其rcm-checkpointmgr pod之間的套接字通訊問題：

- 登入到相應的備用UPF。

- 進入debug mode(cli test-commands password <password>)。

- 在沒有與rcm-checkpointmgr的套接字連線的情況下，為受影響的會話管理器任務執行「task kill facility sessmgr instance <instance-id>」。

- 等待一分鐘，然後驗證會話管理器任務現在是否具有處於就緒狀態的穩定的套接字連線。

- 如果問題仍然存在，請考慮重新啟動備用UPF，並在UPF完全正常後重新檢查。

永久修復：

- 客戶必須在部署中實施「TCP加固」功能。此功能在會話管理器任務和rcm-checkpointmgr埠之間引入了心跳機制，確保根據需要重新建立套接字連線。