目錄

簡介

概觀

必要條件

需求

無線LAN控制器(WLC)驗證

FTM和地理定位

TDL（遙測）訂閱

驗證命令

採用元件

NETCONF要求

GPS驗證

最佳實踐

測距行為

範圍範圍

操作注意事項

對映服務限制

範圍故障排除命令

AP放置

AP顏色鍵

AP覆蓋

錨點AP要求

GPS注意事項

隔離和視線

準確性

刪除Cisco Spaces中的Catalyst中心樓層對映映像

簡介

本文檔介紹在Cisco Spaces AnyLocate中自動定位AP的最佳做法和故障排除。

概觀

Cisco Spaces AnyLocate（AP自動定位）使用FTM測距、GNSS(GPS)資料和AP到AP的相對定位來確定樓層地圖上的接入點位置。

本文檔提供配置要求、最佳實踐、驗證步驟和故障排除指南，以幫助確保準確的AP放置和成功範圍。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

無線LAN控制器(WLC)驗證

要使AP自動定位功能正常工作，必須使用這些配置。

FTM和地理定位

必須在控制器上啟用FTM測距和AP地理定位。

請參閱思科檔案：

- 地理定位推導

- FTM範圍配置

這些功能可實現接入點到接入點的距離測量和基於GPS的定位。

TDL（遙測）訂閱

空間和WLC之間的TDL訂閱必須處於活動狀態。這是中繼測距資料的通道。

- TDL預訂編號的字首為聯結器ID的前7位，字尾為[11-21]。

- 所需TDL訂用、功能和各自所需的最低WLC代碼版本：

subscription-id

tdl-uri

min-version-required

11

/services;serviceName=ewlc_oper/rrmAPautoRfdot11Data

始終存在

14

/services;serviceName=wncloudm_oper/ap_gnss_loc_data

>=17.12.0

12

/services;serviceName=ewlc_oper/ap_sensor_cache

>=17.12.0

13

/services;serviceName=ewlc_oper/ap_ranging_data

>=17.12.0

17

/services;serviceName=ewlcevent/geo_loc_asc_meas

>=17.12.2

18

/services;serviceName=ewlc_oper/cdp_cache_data

>=17.12.0

20

/services;serviceName=ewlcevent/geoloc_disruptive_ranging

>=17.13.0

21

/services;serviceName=ewlcevent/ap_movement

>=17.13.0

22

/services;serviceName=ewlcevent/tdoa_events

>=17.18.2

驗證命令

- 顯示活動訂閱

show telemetry ietf subscription all

- 顯示訂閱詳細資訊

show telemetry ietf subscription <subscription-id> receiver

- 正在刪除訂閱

(config)# no telemetry ietf subscription

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 空間聯結器3 — 位置服務3.1.0.94或更高版本

- Catalyst 9800 — 最低版本17.12.1（917x AP為17.15）

- 支援的AP型號 — 9130、9136、9164、9166

- floormap的CAD檔案 — DWG格式（在空間中發佈）

- 必須啟用6 GHz以實現測距精度（為6 GHz啟用WLAN）。

- 預設Catalyst站點標籤不支援AnyLocate（必須在新站點標籤中放置AP）。

- 使用Beta UI（在空間首頁儀表板中編輯）。

將完成的CAD檔案上載到「位置和對映」(Locations & Maps)中的「空間」(Spaces)(「富格式對映」(Rich Maps)部分)。 它必須繫結到可以通過CSV方法建立的位置層次結構元素。「富圖」生成過程可能需要3天到2週。可根據層標準和要求拒絕CAD。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

NETCONF要求

AnyLocate使用NETCONF/SSH從控制器輪詢AP清單。

必須在空間UI中啟用NETCONF並更新當前憑據。如果30天內AP清單未正確輪詢，則AP範圍資料將從空格中清除

GPS驗證

驗證GNSS功能：

show gnss status

- 檢查AP偵聽的衛星數量。

- 可靠的全球定位系統定位至少需要4顆衛星。

- GPS驗證最適合雲端驗證和錨點放置。

最佳實踐

測距行為

需要15分鐘才能填充鄰居表和範圍資料。

確保至少有一個WLAN處於活動狀態：

- 5 GHz

- 6 GHz（建議用於提高測距精度）

範圍範圍

為了避免效能問題，會按樓層或樓層配置站點標籤：

- 建議通過下列任一選項一次覆蓋不到250個AP:

- 每站點標籤，或

- 選定的AP

附註：同時定位過多的AP可能會使某些AP沒有測距資料和操作不完整。

操作注意事項

AP範圍會影響效能，必須在維護時段進行計畫。

建議使用預設FTM引數。

確保CAD檔案的尺寸準確且與物理空間匹配。

對映服務限制

如果Cisco Spaces中存在Catalyst Center對映：

- AnyLocate對映無法發佈到對映服務。

- 在發佈AnyLocate結果之前，必須刪除CatC地板圖。

範圍故障排除命令

WLC命令

說明

show ap geolocation range capability

詳細介紹AP參與測距的能力

show ap geolocation summary

為所有AP提供gnss資料

show ap geolocation gnss-capable summary

顯示AP是否支援GPS。

show ap geolocation range request

向其傳送ping請求的AP和從其接收報告的AP

show ap geolocation range report

提供從所有支援FTM的AP接收的所有最新和最佳記錄的完整清單

show ap geolocation arrange status

顯示具有相鄰AP的AP到AP範圍檢測。

AP命令

說明

show ap name <gray-ap-name> geo ranging status

樓層地圖上顯示為灰色的AP的AP到AP範圍狀態

show spaces endpoint connection detail

接入點(AP)級別的GNSS相關資訊

show spaces endpoint key authentication

show spaces endpoint key access

AP放置

AP顏色鍵

- 純藍色 — 可能錨點，由演算法決定（通常為邊緣AP）

- 淺藍 — 標準範圍AP

- 灰色 — 無範圍資料

- 綠色 — 使用者手動放置的AP

AP覆蓋

根據AP到AP的相對距離，初始位置為無錨點。因此，這不是實際位置，而只是AP的群集，其相對位置是根據其距離確定的。

AP重疊可能需要手動旋轉以與樓層地圖對齊。使用旋轉功能手動旋轉完整的AP重疊，使其位於富地圖頂部

初始放置可能與地圖方向不一致，但相對於AP位置是準確的。

錨點AP要求

確保網路至少具有4-5個錨點AP，這些錨點AP的位置可通過GPS或基於已知相對位置的手動放置確定。

這些錨點AP用作參考點，用於計算網路中其餘AP的相對位置。

GPS注意事項

GPS可用性取決於：

- AP 型號

- 物理位置

- 接近視窗

- 一樓AP的GPS訊號品質通常很差。

隔離和視線

視線對測距非常重要。如果某個AP被隔離或沒有其它AP偵聽的路徑（至少3個），則不會生成測距資料。

確保AP安裝在靠近視窗的位置，或者與天空有清晰的視線，以允許GPS模組獲取衛星訊號：

- 它與相鄰AP建立鏈路。

- 如果範圍未定，使用者需要手動放置AP。（顯示為灰色AP）。

準確性

精確度高度依賴於上述隔離和視線因子。可能需要檢查物理空間，以確認AP是否定位到正確的範圍。

在放置系統後，強烈建議對AP放置進行一些手動干預，以確保最高程度的AP放置

由於AP位置參考點的RTLS要求，因此AP放置對資產和位置跟蹤具有下游影響。

刪除Cisco Spaces中的Catalyst中心樓層對映映像

- 登入到Cisco Spaces控制面板。

- 導航到Setup > Map Service。

- 向下鑽取位置層次結構：

1. 園區>建築>樓層

園區：

建築：

樓層：

1.選擇要刪除的樓層。

2.按一下地板旁邊的刪除(垃圾)圖示。

3.出現「Are you sure you want to delete the floor？（是否確實要刪除該樓層？）」提示時，按一下「Yes(是)」進行確認。

確認後，會從Cisco Spaces中刪除樓層地圖影象。