目錄

簡介

Gb介面上的通訊協定堆疊

用於NSEI建立/重置和NSVC重置的Gb上的正常消息流

問題

疑難排解

相關思科支援社群討論

簡介

本檔案介紹GPRS網路架構中的Gb介面及其通訊協定堆疊，並透過Cisco Aggregate Service Router(ASR)5x00系列上的Gb over IP網路中的網路服務虛擬連線(NSVC)和網路服務實體識別碼(NSEI)疑難排解。

Gb介面上的通訊協定堆疊

Gb介面連線基站系統(BSS)和服務GPRS支援節點(SGSN)。 它允許交換信令資訊和使用者資料。由於基站控制器(BSC)和SGSN供應商是開放的系統介面，因此瞭解BSS和SGSN之間的消息流對於發現問題元素和糾正問題非常重要。

Gb介面在SGSN和BSS中實施協定棧，其中包括通過IP層的使用者資料包協定(UDP)層。然後，通過無連線IP網路在BSS和SGSN之間傳輸資料包。資料分組在SGSN中的功能實體和BSS中的功能實體之間攜帶資訊。

該堆疊還包括被修改的網路服務(NS)層，該層被劃分為上層NS網路服務控制(NS-NSC)子層和下層NS子網服務(NS-SNS)子層。NS-NSC子層對映到基站系統GPRS協定(BSSGP)層並管理功能實體。

BSSGP層確保上層資料(LLC PDU)從BSS傳輸到SGSN，或者從SGSN傳輸到BSS。保證了GPRS移動管理(GMM)信令和NM（網路管理）信令的傳輸。BSS和SGSN中的兩個遠端BSSGP實體之間的Gb介面的對等通訊通過虛擬連線執行。

用於NSEI建立/重置和NSVC重置的Gb上的正常消息流

1.新生/新生的重設

如下圖所示，資料包捕獲顯示消息。

SNS大小：SNS-SIZE協定資料單元(PDU)用於向對等NSE指示NS-VC的最大數量或NS-VC容量的變化。SNS-SIZE PDU用於向對等NSE發出重新啟動NSE的訊號。

SNS-SIZE-ACK:SNS-SIZE-ACK PDU用於確認SNS-SIZE PDU。將SNS-SIZE-ACK PDU傳送到相應SNS-SIZE PDU的源IP終端。

SNS-CONFIG:SNS-CONFIG PDU用於將NSE配置為對等NSE。

SNS-CONFIG-ACK:SNS-CONFIG-ACK PDU用於確認SNS-CONFIG PDU。SNS-CONFIG-ACK PDU應傳送到相應SNS-CONFIG PDU的源IP終端。

2. NSVC塊/解塊（重置）

SNS-DELETE:SNS-DELETE PDU用於刪除先前配置的IP終端。

SNS-ACK:SNS-ACK PDU用於確認SNS-ADD PDU或SNS-DELETE PDU。

SNS-ADD:SNS-ADD PDU用於新增其他IP終端。

問題

故障場景1.資料包控制單元(PCU)重新啟動後NSVC無法啟動

在此方案中，PCU在PCU重新啟動後傳送任何SNS-DELETE PDU SGSN之前，會傳送SNS-ADD PDU，因此NSVC不會啟動。

故障場景2. NSVC BLOCK命令不傳送SNS-DELETE PDU，因此無法重置NSVC。

對於不傳輸流量（掛起狀態）的活動NSVC，未傳送SNS-DELETE PDU，同時阻止/取消阻止NSVC以執行重置。

阻塞NSVC

解除鎖定被阻止的NSVC

疑難排解

1. 在Gb介面（連線到SGSN的路由器）上捕獲wireshark跟蹤。 如果基於負載共用建立Gb鏈路，則同時捕獲兩台路由器上的跟蹤。

2. 選擇跟蹤中帶有UDP協定的資料包，按一下右鍵該資料包並將其解碼為GPRS-NS，首先選擇Both選項。

3. 應用NSEI ID過濾器，例如nsip.nsei==xxxx，檢查BSC和SGSN之間的PDU。

ASR5x00上提供用於分析這些問題的重要CLI

（工程模式）

show gprsns statis msg-stats  nse xxxx

show gprsns statistics sns-msg-stats

show gprsns status nsvc-status-all verbose nse  xxxx

show gprsns status nsvc-status-all nse all

show gprsns status nsvc-status-all verbose nse xxxx facility linkmgr instance x

show npu stats debug all-pacs

確定導致問題的元素並相應地採取糾正措施。