目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

AP啟動過程

U啟動

U-Boot啟動順序

修改U引導分割槽

COS外殼

AP檔案系統檢查

show image integrity命令

show filesystems命令

AP升級路徑

AP映像下載方法

AP映像預先下載

通過GUI預下載AP映像

通過CLI預下載存取點映像

標準WLC和AP升級

通過GUI升級標準WLC和AP

通過CLI進行標準WLC和AP升級

手動AP映像下載

驗證

相關資訊

簡介

本檔案介紹AP啟動過程、AP升級路徑和AP映像下載方法的詳細過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Catalyst無線LAN控制器的基礎知識

採用元件

- Catalyst 9800-CL、Cisco IOS® XE 17.15.3

- Catalyst 9162存取點

- Cisco Aironet 3802存取點

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

AP啟動過程

U啟動

U-Boot啟動順序

Cisco AP以U-BOOT模式開始引導過程，該模式在主COS外殼之前發生。要進入U-BOOT模式，請檢視以下步驟。

1. 將控制檯電纜連線到AP控制檯埠。

2. 在PC上開啟終端模擬器程式，並將會話設定為正確的串列COM埠。驗證要在裝置上使用的COM埠。

3. 將終端模擬器軟體設定為使用115200 bps波特率。

附註：如果AP沒有輸出，請將波特率設定為9600。

4.連線接入點的電源。

5.通過鍵盤上的esc(esc)按鈕進入U-Boot模式，您會看到按ESC以停止自動引導的選項，如螢幕截圖所示。此訊息會在連線到主控台連線埠時重新啟動存取點時顯示。

U-Boot啟動螢幕

在U-Boot模式下使用printenv命令列出接入點的各種U-Boot環境詳細資訊。

U-Boot printenv

此輸出表示啟動分割槽是part1。可以在U-Boot模式下修改此啟動分割槽。

修改U引導分割槽

1. 使用setenve BOOT part <1-2> 指令調整目前的開機分割區。

2. 使用saveenv 指令儲存分割槽調整。

3. 使用printenv 命令驗證當前引導分割槽。

u-boot>> setenv BOOT part 2

u-boot>> saveenv

Saving Environment to SPI Flash...

SF: Detected N25Q32A with page size 64 KiB, total 4 MiB

Erasing SPI flash....Writing to SPI flash.....done

u-boot>> printenv

BOOT=part 2

4.使用boot 指令使用新設定的開機分割區開機AP。

u-boot>> boot

Creating 1 MTD partitions on "nand0":

0x000000200000-0x000010000000 : "mtd=2"

UBI: attaching mtd1 to ubi0

ubifsmount - mount UBIFS volume

Usage:

ubifsmount

- mount 'volume-name' volume

Unable to ubi mount UBIFS partition part 2

Trying alternate partition part2

UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "part2"

5.接入點從選定的引導分割槽引導。

COS外殼

AP檔案系統檢查

附註：建議在升級之前重新載入AP。這允許在升級之前刷新所有快取的檔案系統，並刷新臨時檔案。

從AP上的CLI進入Privilegedmode並運行這些命令以驗證當前AP映像和tmp目錄大小。

show image integrity命令

此輸出指示AP上的當前版本。

Primary分割槽版本指示當前AP引導版本。

Backup分割槽版本指示AP備份版本。

AP-CW9162#show image integrity

/part1(primary) 17.15.3.28

part.bin : Good

ramfs_data_cisco.squashfs : Good

iox.tar.gz : Good

/part2(Backup) 17.9.6.40

part.bin : Good

ramfs_data_cisco.squashfs : Good

iox.tar.gz : Good

您可以使用粗體命令在當前AP引導版本之間切換。下次重新載入AP後，AP將啟動選定的分割槽：

配置引導路徑1（使用第1部分版本引導AP）

或

配置引導路徑2（使用第2部分版本引導AP）

show filesystems命令

輸出指示AP的檔案系統結構。

附註：Mounted on列中的/tmp行顯示了用於AP升級的AP映像儲存的檔案系統條目。

AP-CW9162#show filesystems

Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on

.....

none                    114.4M      4.7M    109.7M   4% /tmp

.....

AP/tmp檔案系統必須具有100M或更大的大小。/tmp檔案系統用於儲存AP映像升級。

附註：如果/tmp檔案系統條目不是100M或更大，則對於分割槽來說可能存在過大的AP映像問題。您需要通過任何擴展分割槽的AP映像下載方法將AP升級到版本17.6.6。

AP升級路徑

Cisco AP需要參考當前版本和目標版本的特定升級路徑。本指南使用Cisco IOS XE版本17.15.3。

1. 瀏覽所選升級版本的版本說明檔案和Cisco IOS XE升級路徑。

發行說明17.15.X

2. 「升級之前」部分提供了有關升級版本的關鍵詳細資訊。建議複查此資訊。

3. Cisco IOS XE Cupertino 17.15.X的升級路徑表包含您可以直接從哪些版本進行升級的詳細資訊。

17.15.X的升級路徑

3. Cisco Wireless Solutions軟體相容性清單指明哪些接入點型號與您選擇的版本相容。

附註：Access Point Release列與AP版本號相對應。此接入點版本通過手動AP映像下載方法使用，必須予以說明。

無線相容性矩陣17.9.6 — 表標題.png

無線相容性矩陣17.15.3

4.使用軟體下載網頁獲取升級包，然後繼續使用AP映像下載方法。

AP映像下載方法

使用9800 WLC升級AP。此程式涉及在9800機箱上下載Cisco IOS XE升級和啟動映像下載到加入的接入點。

升級AP映像的方法有兩種：AP映像預先下載和標準WLC升級。

- AP映像預下載允許在重新載入AP之前預載入AP映像軟體。

- 標準WLC升級在WLC上完成升級，重新載入WLC，然後AP在AP加入過程中下載新版本。

AP映像預先下載

通過GUI預下載AP映像

1. 從Cisco軟體下載站點下載首選的Cisco IOS XE映像版本。

2. 透過Web GUI管理>軟體管理>軟體升級>來源檔案路徑>選擇檔案>選擇要上傳到控制器的9800升級檔案上傳Cisco IOS XE映像到WLC。

軟體管理GUI

3.檢查AP映像預下載。

4.按一下「Download & Install」。

預下載WLC升級 — 安裝映像

5.根據AP映像預下載方法升級AP。

通過CLI預下載存取點映像

1. 將控制器映像新增並擴充到WLC。

install add file bootflash:image.bin

2.將映像下載到加入控制器的所有AP或特定AP。

ap image predownload

或

ap name

image predownload

3.驗證所有AP或特定AP的AP預下載狀態。

show ap image

或

show ap name

image

4.交換所有已完成預下載的AP、特定AP或AP的映像。

ap image swap

或

ap name

image swap

或

ap image swap completed

5.啟用新安裝的映像。這會導致WLC重新載入並以新版本開始。

install activate

6.一旦WLC連線且可連線，請提交映像。

install commit

標準WLC和AP升級

通過GUI升級標準WLC和AP

1. 從Cisco軟體下載站點下載首選的Cisco IOS XE映像版本。

2. 透過Web GUI管理>軟體管理>軟體升級>來源檔案路徑>選擇檔案>選擇要上傳到控制器的9800升級檔案上傳Cisco IOS XE映像到WLC。

軟體管理GUI

3.選擇要上傳的原始檔後，選擇最符合您需求的選項：標準WLC升級或AP映像預先下載。

4.按一下Download and Install。

5.進度條達到100%，並且安裝映像/程式包狀態已達到。

標準WLC升級 — 安裝映像

6.WLC執行最終檢查後，按一下「Save Configuration & Activate」。這會導致WLC重新載入並以新版本開始。

7.透過GUI連線至WLC後，請提交升級的版本。

提交升級

通過CLI進行標準WLC和AP升級

1.將映像上傳到控制器。

copy tftp|ftp|sftp://

/

bootflash:

2.在控制器上安裝映像。

install add file bootflash:

3.啟用新影象。這會導致WLC重新載入並以新版本開始。

install activate

4.一旦WLC連線且可連線，請提交映像。

install commit

手動AP映像下載

在電腦或伺服器上使用您選擇的檔案伺服器應用程式。此檔案伺服器是向接入點提供首選升級檔案的伺服器。

1. 從思科軟體下載網站下載首選的AP映像版本。

2. 將AP軟體檔案儲存在檔案伺服器目錄中。

3. 使用archive download-sw命令從AP的CLI啟動檔案升級。

附註：archive download-sw命令可用的傳輸方法限於TFTP和SFTP

#archive download-sw /reload

://[your TFTP server's IP address]/[image filename.tar]

4. AP按指示從檔案伺服器下載.tar升級檔案。這將花費一些時間，取決於AP和檔案伺服器之間的傳輸速率。

5.完成檔案傳輸後，AP會自動重新載入並啟動新下載的AP映像。

附註：如果AP未接受archive download-sw命令，請輸入命令debug capwap console cli以啟用archive download-sw命令

驗證

AP升級過程完成後，使用命令驗證AP版本、映像完整性和引導分割槽。

1.驗證AP版本。

show version

2.驗證映像完整性。

show image integrity

3.檢驗引導分割槽。

show boot

相關資訊

- 從U-boot修復C9120/C9115接入點

- 將映像預先下載到接入點

- 升級Cisco Catalyst 9800無線控制器軟體