目錄

簡介

問題

解決方案

簡介

本文描述在配置跟蹤區域標識(TAI)架構時，批次統計（批次統計）檔案生成和傳輸停止運行移動管理實體(MME)的問題，以及如何解決此問題。

問題

批次統計資料定期收集統計資訊，並根據配置將資料傳輸到外部伺服器。

bulkstats mode

sample-interval time_interval

transfer-interval xmit_time_interval

file number

receiver ip_address { primary | secondary }

在配置了批次統計資料的MME節點上，統計資訊收集和檔案傳輸將停止。與bulkstats相關的CLI命令沒有響應並最終返回此錯誤。

# show bulkstats

Failure: Unable to retrieve bulkstats server information

當將MME配置為收集TAI架構，並且bulkstats sample-inverval的值小於15分鐘時，將出現此問題。此處顯示了一個TAI方案配置示例。

mme-service mme_service_name

statistics collection-mode tai

bulkstats mode

file file_number

tai schema

TAI架構統計資訊收集可能需要很長時間，尤其是當MME具有大型TAI管理資料庫(tai-mgmt-db)時。 它可能無法在已配置的sample-interval內完成，並且不會響應。

解決方案

將sample-interval增大到大於15分鐘的值，這在配置TAI架構時是建議的。否則，需要最佳化/減少tai-mgmt-db以適應配置的取樣間隔。其 show bulkstats timing CLI命令可用於監控收集每個架構的統計資訊所花費的時間。請注意，一旦出現問題，CLI本身將無響應。

附註：其 show bulkstats timing 命令是隱藏的CLI命令，需要在隱藏模式下運行。

# show bulkstats timing

--- skip ---

Bulk Statistics Collection Times:

Schema                    Secs

------------------------- -----------

egtpc                        0.022828

mme                          0.071027

sgs                          0.006026

hss                          0.003606

tai                          0.064781