目錄

自2026年3月31日起，不再支援CCO映像下載功能，並且不再適用於Catalyst存取點(EWC-AP)系統上的嵌入式無線控制器。

其中包括：

- 軟體升級(GUI)的CCO模式 — Administration > Software Management > Software Upgrade下的「Mode CCO」

- CCO映像下載(CLI) — 即在wireless profile image-download default下配置的image-download-mode cco

或者，從software.cisco.com下載所需的軟體映像，然後通過TFTP、SFTP或HTTP映像下載方法安裝。請參閱Catalyst存取點上的思科嵌入式無線控制器組態設定指南(IOS XE 17.15.x)中的映像下載一章。

����

����