目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何設定Cisco DNA Spaces Direct Connect，其中WLC直接連線到DNA Spaces，而無需通過CMX或DNA Spaces Connector

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 對AireOS無線控制器的命令列介面(CLI)或圖形使用者介面(GUI)訪問

- Cisco DNA Spaces

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 5520無線LAN控制器(WLC)版本8.8.120.0

- DNA空間聯結器版本1.0.188

設定

網路圖表

組態

若要將WLC連線到Cisco DNA Spaces，WLC必須能夠透過HTTPS連線至Cisco DNA Spaces雲端。

將DigiCert CA根憑證匯入WLC

如果WLC使用的根憑證未經DigiCert CA簽署，則會看到https:SSL證書問題：無法獲取本地頒發者證書錯誤。

步驟1。前往連結https://global-root-ca.chain-demos.digicert.com/info/index.html，將根憑證內容複製到任何文字編輯器中，並使用.cer擴充模組（即CertCA.cer）儲存檔案

步驟2.將.cer檔案複製到需要由WLC連線的TFTP伺服器。

步驟3.登入到WLC CLI並運行以下命令：

(Cisco Controller) > transfer download datatype cmx-serv-ca-cert

(Cisco Controller) > transfer download mode tftp

(Cisco Controller) > transfer download filename <your_filename>.cer

(Cisco Controller) > transfer download path <path_to_file>

(Cisco Controller) > transfer download serverip <your_tftp_server_ip>

(Cisco Controller) > transfer download start

步驟4.重新啟動WLC以使變更生效。

附註：如果網路部署包含錨點和外部設定中的WLC，則必須將證書匯入到兩個WLC

將WLC新增到Cisco DNA spaces

第1步：導覽至Setup > Wireless Networks > + Get Started。

步驟2.選擇Cisco AireOS/Catalyst。

步驟3.選擇直接連線WLC

步驟4.按一下Customize Setup

步驟5.按一下View Token以取得WLC的雲服務URL和雲服務伺服器ID權杖

步驟6.登入到WLC CLI並運行以下命令：

(Cisco Controller) > config cloud-services cmx disable

(Cisco Controller) > config cloud-services server url https://

.

(Cisco Controller) > config cloud-services server id_token

(Cisco Controller) > config network dns serverip

(Cisco Controller) > config cloud-services cmx enable

將WLC匯入Cisco DNA Spaces

步驟1.導覽至Setup > Wireless Networks，然後按一下Import Controllers

步驟2.選擇要匯入控制器的位置，然後按一下下一步。如果這是您首次匯入控制器，您可能會看到預設位置，即Cisco DNA Spaces帳戶名稱

步驟3.檢查要新增的WLC的IP地址。然後按一下Next（下一步）。

步驟4.選擇位置，然後按一下完成。

附註：Cisco DNA Spaces將根據接入點(AP)名稱的字首對其自動分組，並建立網路。如果要保持相同的分組，請選擇網路。如果位置與您的業務位置不一致，請取消選中Select All選項。如果接入點未分組，則不會顯示網路名稱。

在Cisco DNA Spaces上組織位置層次結構

如果需要新的位置層次結構，或者如果在將WLC匯入Cisco DNA空間一節的步驟4中未新增位置，則您可以手動配置它們。

步驟1.導航到位置層次結構，將滑鼠懸停在現有無線控制器上並建立一個組。組根據地理位置、品牌或其他任何型別的分組（取決於業務）組織多個位置或區域。

步驟2.將滑鼠懸停在組上，然後選擇Add Network。網路或位置在Cisco DNA Spaces中定義為物理建築物內所有接入點整合為位置。

附註：這是位置層次結構中最重要的節點，因為業務見解和位置分析計算是從這裡生成的。

步驟3.將滑鼠懸停在「Network（網路）」上，然後選擇「Add Zone（新增區域）」。區域是建築物/位置部分中的接入點集合。它可以根據物理建築或組織中的部門進行定義。

步驟4.配置區域名稱並為區域選擇AP，然後按一下Add:

根據需要多次重複步驟3和4。

驗證

若要確認WLC和思科DNA空間之間的連線狀態，請運行show cloud-services cmx summary命令。結果應如下所示：

(Cisco Controller) > show cloud-services cmx summary

CMX Service

Server ....................................... https://andressilva.dnaspaces.io

IP Address.................................... 52.20.144.155

Connectivity.................................. https: UP

Service Status ............................... Active

Last Request Status........................... HTTP/1.1 200 OK

Heartbeat Status ............................. OK

Payload Compression type ..................... gzip

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。