目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

網路圖表

組態

行動化

安全

WLAN

訪客解決方案

進階IOS無線服務

最佳實踐

相關思科支援社群討論

簡介

本文檔提供小型分支機構單交換機網路中融合接入部署的配置示例。這些配置可用於數百甚至數千個分支機構，以便在分支機構的位置部署無線網路，同時使用經過試驗和測試的配置。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Catalyst 3850系列交換器

- 思科IOS版本03.03.00SE或更高版本

- Cisco IES 1.2版或更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

小型遠端分支機構或零售店可由單個或堆疊的乙太網交換機組成，為有線和無線使用者提供網路連線。此類小型網路可以在同一catalyst交換機上使用下一代無線功能融合乙太網交換。

對於此類網路設計，交換器可以整合無線LAN控制器(WLC)行動控制器和行動代理(MA)功能，而不需要任何額外的聚合存取元件，例如網路中的交換器對等群組(SPG)。這些網路可能需要在所有分支機構實施訪客無線服務，以及通用安全和網路訪問策略。

設定

網路圖表

此圖說明了典型分支網路的參考拓撲。

組態

基本第2/3層配置

- VLAN中繼線通訊協定(VTP)模式：透明

此示例顯示VTP模式的配置。

vtp domain ‘name'

vtp mode transparent

- 生成樹： 快速每個VLAN生成樹(PVST)

此示例顯示快速PVST配置。

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree portfast default

spanning-tree portfast bpduguard default

spanning-tree portfast bpdufilter default

spanning-tree extend system-id

- 建立命名VLAN

此範例顯示如何建立VLAN。

vlan 151

name Voice_VLAN

!

vlan 152

name Video_VLAN

!

vlan 155

name WM_VLAN

!

vlan 158

name 8021X_WiFi_VLAN

- 配置預設網關

預設網關配置如下例所示。

ip default-gateway <ip address>

ip route vrf Mgmt-vrf 0.0.0.0 0.0.0.0 172.26.150.1

- 設定管理虛擬路由和轉送(VRF)

管理VRF配置如本示例所示。

interface GigabitEthernet0/0

description Connected to FlashNet - DO NOT ROUTE

vrf forwarding Mgmt-vrf

ip address 172.26.150.202 255.255.255.0

no ip redirects

no ip proxy-arp

load-interval 30

carrier-delay msec 0

negotiation auto

no cdp enable

vrf definition Mgmt-vrf

- 配置IP DHCP監聽

在本示例中，為所有無線客戶端VLAN配置DHCP監聽。

ip dhcp snooping vlan 151-154,156-165

no ip dhcp snooping information option

ip dhcp snooping wireless bootp-broadcast enable

ip dhcp snooping

附註：上行鏈路埠必須標籤為信任，如上行鏈路埠/埠通道示例所示。

- 設定位址解析通訊協定(ARP)檢查

在本示例中，為所有無線客戶端VLAN配置了ARP檢測。

ip arp inspection vlan 151-154,156-165

ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip allow zeros

附註：上行鏈路埠必須標籤為信任，如上行鏈路埠/埠通道示例所示。

- 上行鏈路埠/埠通道（允許必要的VLAN）

在本示例中，配置了Uplink Port/Port-Channel。

interface Port-channel1

description Connected Dist-1

switchport trunk native vlan 4002

switchport trunk allowed vlan 151-166,4093

switchport mode trunk

ip arp inspection trust

load-interval 30

carrier-delay msec 0

ip dhcp snooping trust

interface GigabitEthernet1/1/1

description Connected Dist-1

switchport trunk native vlan 4002

switchport trunk allowed vlan 151-166,4093

switchport mode trunk

ip arp inspection trust

load-interval 30

channel-protocol pagp

channel-group 1 mode desirable

ip dhcp snooping trust

interface GigabitEthernet1/1/2

description Connected Dist-1

switchport trunk native vlan 4002

switchport trunk allowed vlan 151-166,4093

switchport mode trunk

ip arp inspection trust

load-interval 30

channel-protocol pagp

channel-group 1 mode desirable

ip dhcp snooping trust

行動化

- 無線管理介面

在此範例中，無線功能已啟用，而5760訪客錨點WLC設定為行動對等點。

interface vlan 105

description Wireless Management Interface

ip address 10.101.1.109 255.255.255.240

load-interval 30

logging event link-status

no shutdown

wireless management interface vlan 105

wireless mobility group name 3850_Branch_1

wireless mobility group member ip 10.99.2.242 public-ip 10.99.2.242 group GA-Domain-1

wireless mobility group member ip 10.99.2.243 public-ip 10.99.2.243 group GA-Domain-2

註：您可以使用Cisco 5508 WLC或8510 AireOS作為訪客錨點控制器。

安全

- 全域性引數

此示例顯示全域性引數的配置。

aaa new-model

aaa authentication login PRIME_RADIUS_AUTH_GRP group PRIME_RADIUS_SERVER_GRP

aaa authentication dot1x PRIME_RADIUS_AUTH_GRP group PRIME_RADIUS_SERVER_GRP

aaa authorization network PRIME_RADIUS_AUTHO_GRP group PRIME_RADIUS_SERVER_GRP

aaa authorization network PRIME_CWA_MAC_FILTER group PRIME_RADIUS_SERVER_GRP

aaa accounting Identity PRIME_RADIUS_ACCT_GRP start-stop group PRIME_RADIUS_SERVER_GRP

aaa server radius dynamic-author

client 10.100.1.49 server-key 7 02050D480809

auth-type any

!

!

radius server PRIME_RADIUS_SERVER_1

address ipv4 10.100.1.49 auth-port 1812 acct-port 1813

timeout 1

key 7 121A0C041104

!

radius-server attribute 6 on-for-login-auth

radius-server attribute 31 send nas-port-detail

!

aaa group server radius PRIME_RADIUS_SERVER_GRP

server name PRIME_RADIUS_SERVER_1

WLAN

- 802.1X WLAN

802.1X WLAN配置如本示例所示。

wlan ABCCorp-8021X 1 ABCCorp-8021X

band-select

aaa-override

nac

wifidirect policy deny

client vlan 8021X_WiFi_VLAN

ip flow monitor wireless-avc-basic input

ip flow monitor wireless-avc-basic output

accounting-list PRIME_RADIUS_ACCT_GRP

security dot1x authentication-list PRIME_RADIUS_AUTH_GRP

session-timeout 21600

wmm require

no shutdown

- 預先共用金鑰WLAN

預共用金鑰WLAN配置如本示例所示。

wlan ABCCorp_PSK 2 ABCCorp_PSK

band-select

client vlan PSK_WiFi_VLAN

ip flow monitor wireless-avc-basic input

ip flow monitor wireless-avc-basic output

no security wpa akm dot1x

security wpa akm psk set-key ascii 8 AAPAAQeRgFGCE_dLbEOcNPP[AAAAAAMcLKMPc^TcSbIhbU\HeaSXF_AAB

service-policy output ABCCorp_PSK-PARENT-POLICY

session-timeout 7200

wifidirect policy deny

wmm require

no shutdown

- 開放式WLAN

此範例中顯示開放式WLAN組態。

wlan ABCCorp_OPEN 3 ABCCorp_OPEN

band-select

client vlan Open_WiFi_VLAN

ip flow monitor wireless-avc-basic input

ip flow monitor wireless-avc-basic output

no security wpano security wpa akm dot1x

no security wpa wpa2

no security wpa wpa2 ciphers aes

service-policy output ABCCorp_OPEN-PARENT-POLICY

session-timeout 1800

wifidirect policy deny

wmm require

no shutdown

訪客解決方案

- CWA訪客WLAN

CWA訪客WLAN配置如以下範例所示。

wlan ABCCorp-Guest 15 ABCCorp-Guest

aaa-override

accounting-list PRIME_RADIUS_ACCT_GRP

client vlan GUEST_VLAN

ip flow monitor wireless-avc-basic input

ip flow monitor wireless-avc-basic output

load-balance

security dot1x authentication-list PRIME_RADIUS_AUTH_GR

Pmac-filtering PRIME_CWA_MAC_FILTER

mobility anchor 10.99.2.242

mobility anchor 10.99.2.243

nac

no security wpa

no security wpa am dot1x

no security wpa wpa2

no security wpa wpa2 ciphers aes

session-timeout 3600

wmm require

no shutdown

- 5760 Guest Anchor 1上的行動化和訪客WLAN組態

在本範例中，在5760 Guest Anchor 1上設定行動化和訪客WLAN。

wireless mobility group name GA-Domain-1

wireless mobility group member ip 10.101.1.109 public-ip 10.101.1.109 group 3850_Branch_1

wlan ABCCorp-Guest 15 ABCCorp-Guest

aaa-override

accounting-list PRIME_RADIUS_ACCT_GRP

client vlan GUEST_WiFi_VLAN

ip flow monitor wireless-avc-basic input

ip flow monitor wireless-avc-basic output

load-balance

security dot1x authentication-list PRIME_RADIUS_AUTH_GRP

mac-filtering PRIME_CWA_MAC_FILTER

mobility anchor 10.99.2.242

nac

no security wpa

no security wpa am dot1x

no security wpa wpa2

no security wpa wpa2 ciphers aes

session-timeout 3600

wmm require

no shutdown

- 重新導向CWA的ACL（中央Web-Auth）

以下範例顯示重新導向CWA的ACL的組態。

Extended IP access list PRIME-CWA-REDIRECT-ACL

10 deny icmp any any

20 deny udp any eq bootps any

30 deny udp any any eq bootpc

40 deny udp any eq bootpc any

50 deny udp any any eq domain

60 deny tcp any any eq domain

70 deny ip any host 10.100.1.49

80 permit tcp any any eq www

進階IOS無線服務

- 應用可視性與可控性(AVC)配置

此示例顯示AVC的配置。

flow exporter PRIME_FNF_COLLECTOR_1

description FLEXIBLE NETFLOW COLLECTOR

destination 10.100.1.82

dscp 46

transport udp 9991

!

!

flow monitor wireless-avc-basic

exporter PRIME_FNF_COLLECTOR_1

record wireless avc basic

- WLAN配置

此範例顯示WLAN的組態。

wlan ABCCorp-8021X 1 ABCCorp-8021X

ip flow monitor wireless-avc-basic input

ip flow monitor wireless-avc-basic output

- 適用於WLAN的出口頻寬調節

此範例顯示WLAN的輸出頻寬調節的組態。

policy-map ABCCrop-8021X-PARENT-POLICY

description PRIME-ABCCorp-8021X EGRESS PARENT POLICY

class class-default

shape average percent 40

queue-buffers ratio 0

policy-map ABCCorp-PSK-PARENT-Policy

description PRIME-ABCCorp-PSK EGRESS PARENT POLICY

class class-default

shape average percent 30

queue-buffers ratio 0

- WLAN配置

此範例顯示WLAN的組態。

wlan ABCCorp-8021X 1 ABCCorp-8021X

service-policy output ABCCorp-8021X-PARENT-POLICY

最佳實踐

無線配置的最佳實踐包括：

- 使用wireless client fast-ssid-change命令配置快速SSID更改。

- 使用passwd encryption on和passwd key obfuscate 命令進行密碼加密。