目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

安裝

CIMC配置和KVM啟動

CMX映像安裝

CMX初始設定

CMX節點安裝

簡介

本文檔將指導網路管理員在Cisco 3375 MSE裝置上安裝Cisco CMX 10.5映像。此過程還包括有關如何設定安裝所需的思科整合管理控制器(CIMC)的說明。

無法從CMX 10.2、10.3或10.4升級到10.5。需要全新安裝。 如果嘗試直接升級，則會彈出以下錯誤消息：

「MD5不匹配，看起來cmx檔案已損壞。請重新下載，然後重試。」

從10.5版本升級到更新版本（例如，從10.5.0-206到10.5.1-26）可以在CMX Web介面中的「系統」 — >「設定」 — >「升級」下完成

為了避免撞到 CSCvn64747 安裝10.5.1-26時，建議先安裝10.5.0，然後升級到10.5.1-26

必要條件

需求

Cisco 3375 MSE裝置

Cisco CMX 10.5 ISO檔案(從https://software.cisco.com下載)

採用元件

本指南中使用的元件：

- 採用CIMC版本4.0(1a)的Cisco 3375

- 思科互連行動體驗版本10.5.1-27

- 運行MacOS Mojave和Google Chrome作為Web瀏覽器的MacBook

安裝

CIMC配置和KVM啟動

步驟1 將顯示器插入VGA埠，鍵盤插入裝置背部的USB埠。開啟電腦電源。按 F8 在引導螢幕進入CIMC配置實用程式期間：

圖1.啟動螢幕

步驟2 配置CIMC引數，請按 F10 儲存並等待45秒鐘，以便應用更改。按 F5 刷新並驗證設定是否已應用。按一下 ESC 退出。

圖2. Cisco IMC配置實用程式

要從您的網路訪問CIMC，請通過裝置背面的管理埠將MSE 3375連線到交換機：

圖3.管理埠

步驟3 在Chrome Web瀏覽器中，轉到 http://<cimc_ip_address>。首次登入時，預設使用者名稱將為admin。預設密碼為password。如果您執行CIMC 4.0(1a)版，則登入螢幕將如下所示：

圖4. CIMC登入螢幕

步驟4 登入後，按右上角的啟動KVM控制檯。CIMC v4支援HTML和基於Java的KVM。運行基於Java的KVM需要Java 1.6.0_14或更高版本。本教程將使用HTML文檔。

圖5.啟動KVM控制檯

如果瀏覽器中的彈出視窗被阻止，請確保按連結進行轉發：

圖6.彈出視窗被阻止

步驟5 KVM啟動後，按Virtual Media並啟用Virtual Devices。啟用虛擬裝置後，下拉選單將展開並顯示其他選項。按MAP CD/DVD以對映CMX 10.5 ISO檔案：

圖7.啟用虛擬裝置

圖8.對映CD/DVD

步驟6 導覽並選擇下載的CMX映像，然後按Map Drive。按下後，「Virtual Media（虛擬媒體）」選單將再次展開，以顯示對映的映像：

圖9.對映驅動器

圖10.對映的CMX影象

步驟7 檢查映像是否正確連線後，轉至Power頁籤，然後選擇Reset System（熱啟動）以重置裝置。啟動過程中，按F7開始安裝對映的映像：

圖11.重新啟動裝置

圖12. CIMC引導選擇選單

CMX映像安裝

步驟1 選擇 使用當前控制檯安裝CMX 繼續安裝。選定後，安裝指令碼將開始載入：

圖13.繼續在當前KVM中安裝

圖14. CentOS安裝指令碼跟蹤

步驟2 安裝程式 開始時會要求確認。輸入 是 然後按鍵 輸入繼續安裝。「是」可能出現在左上角：

圖15.繼續安裝的提示可能不一致

圖16.按下Enter鍵後，安裝將開始

步驟3 CMX安裝過程大約需要20-30分鐘：

圖17.安裝需要20-30分鐘

CMX初始設定

步驟1 安裝完成後，電腦將自動重新啟動。這一次，在引導時不要按任何鍵。

步驟2 使用預設憑證(cmxadmin/cisco)登入CMX，如下面的頂部所示：

圖18.首次登入

步驟3 系統提示您更改root和cmxadmin使用者的密碼。必須滿足密碼規範：

圖19.更改根密碼和cmxadmin密碼

步驟4 設定網路引數。需要能夠訪問網關和DNS才能應用網路設定。如果網路引數無法訪問，系統將提示您再次配置網路引數。如果網路引數可以訪問，Keepalive服務將重新啟動。在此過程中，請勿按Enter鍵!

圖20.網路引數設定

圖21.如果網關無法訪問，網路配置提示符將出現

步驟5 重新啟動keepalive服務後，安裝將提示輸入NTP伺服器IP地址、區域和國家/地區。如果未使用NTP，提示符將跳至時區和時間/日期配置：

圖22. NTP配置

圖23.時區和日期配置

步驟6 系統提示您確認輸入的資訊。如果選擇否，您將返回到NTP配置提示：

圖24. NTP配置

步驟6 下一個提示將要求您選擇是否要進行磁碟加密。KVM設定到此結束，其餘配置將通過CMX網路介面(GUI)完成：

磁碟加密是GDPR合規性的要求之一。有關CMX GDPR合規性的完整資訊可在該鏈接上找到。

圖25.磁碟加密提示

一旦加密，驅動器就無法解密。

CMX節點安裝

步驟1：通過https://<cmx_ip_address>:1984訪問CMX GUI。埠1984僅在初始設定或升級期間使用。使用cmxadminuser和以前配置的密碼登入：

圖26. CMX GUI節點安裝登入

步驟2選擇CMX節點型別（位置或狀態）。 請注意，以後不能更改此項。選擇後，等待配置和啟動完成：

圖27. CMX節點型別選擇

圖28.啟動過程

步驟3 按一下Please click to continue setup:

圖29.按一下繼續安裝

步驟4 安裝過程現已完成。您將重定向到設定助手，以完成節點的特定配置（對映匯入、與無線控制器配對和郵件伺服器設定）：

安裝完成後，請確保清除瀏覽器cookie和快取。如果不執行此操作，可能會導致某些CMX網頁為空。

圖29.CMX設定助手