目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

CIMC配置和KVM啟動

CMX映像安裝

CMX初始設定

CMX節點安裝

簡介

本文檔將指導網路管理員在MSE 3365裝置上安裝Cisco CMX 10.5。此過程還包括有關如何設定安裝所需的思科整合管理控制器(CIMC)的說明。

附註：無法從CMX 10.2、10.3或10.4升級到10.5。需要全新安裝。 如果嘗試直接升級，則會彈出以下錯誤消息：

MD5不匹配，看起來cmx檔案已損壞。請重新下載，然後重試。

從10.5版本升級到更新版本（例如，從10.5.0-206升級到10.5.1-26）可通過GUI完成：系統 — >設定 — >升級

安裝10.5.1時，為了避免觸及CSCvn64747，建議先安裝10.5.0，然後升級到10.5.1。

必要條件

需求

Cisco MSE 3365。

Cisco CMX 10.5 ISO檔案。

採用元件

本指南中使用的元件：

- 採用CIMC版本2.0(3i)的Cisco MSE 3365,

- 思科互連行動體驗版本10.5.0-206。

- 運行MacOS Mojave和Google Chrome作為網路瀏覽器的MacBook。

設定

CIMC配置和KVM啟動

步驟1插入顯示器和鍵盤。啟動電腦。按F8進入CIMC配置：

圖1.啟動螢幕

步驟2 配置CIMC引數，按F10儲存並等待45秒以應用更改。按F5刷新並驗證設定是否已應用。按一下ESC退出。

圖2. Cisco CIMC配置實用程式

要從您的網路訪問CIMC，請通過裝置背面的管理埠將MSE 3365連線到交換機。

圖3.管理介面

步驟3 在Chrome Web瀏覽器中，前往http://<cimc_ip_address>。如果需要許可權才能運行Adobe Flash player，請按get Adobe flash player和Allow:

圖4.啟動CIMC介面

步驟4 首次登入時，預設使用者名稱將為admin。預設密碼為password。

圖5. CIMC GUI訪問

步驟5 按Launch KVM Console，然後按OK。如果您正在運行CIMC v2（圖5），則運行KVM需要Java 1.6.0_14版或更高版本。

圖6.在CIMC v2上啟動KVM控制檯

CIMC v3（圖6）支援HTML5介面，不需要Java。

圖7.基於HTML的KVM

如果您決定使用基於HTML的KVM，您必須啟用彈出視窗或按一下連結手動開啟彈出視窗。

圖8.啟用彈出視窗

步驟6 啟動KVM後，按Virtual Media並啟用Virtual Devices。啟用虛擬裝置後，下拉選單將展開並顯示其他選項。按「MAP CD/DVD」以對映ISO檔案：

圖9.對映虛擬介質

步驟7 選擇下載的CMX影象，然後按Map Device。按下後，「Virtual Media（虛擬媒體）」選單將再次展開，以顯示對映的映像：

圖10.對映虛擬介質

圖11.下拉選單將展開並顯示對映映像檔名

步驟8 檢查映像是否正確連線後，前往Power索引標籤，然後選擇Reset System(warm boot)以重設電腦。啟動過程中，按F7開始安裝對映映像：

圖12. KVM上的電源選項

圖13. CIMC引導選擇選單

CMX映像安裝

步驟1 選擇使用當前控制檯安裝CMX以繼續安裝。選定後，安裝指令碼將開始載入：

圖14. CMX安裝方法選擇

圖15. CentOS安裝指令碼跟蹤

步驟2 安裝程式啟動後，將要求確認。輸入yes，然後按Enter繼續安裝。「是」可能出現在左上角：

圖16.繼續安裝的提示可能不一致

圖17.按下Enter鍵後，安裝將開始

步驟3 安裝期間，提示符將顯示Performing post-installation tasks。這需要使用者按Enter鍵，才能繼續安裝過程，該過程大約需要20-30分鐘：

圖18.提示資訊

CMX初始設定

步驟1 安裝完成後，電腦將自動重新啟動。這一次，在引導時不要按任何鍵:

圖19.無需任何使用者輸入即可繼續啟動過程

步驟2 使用預設憑證(cmxadmin/cisco)登入CMX，如下面的頂部所示：

圖20.思科CMX初始登入

步驟3 系統提示您更改root和cmxadmin使用者的密碼。必須滿足密碼規範：

圖21.設定Cisco CMX密碼

步驟4 設定網路引數。需要能夠訪問網關和DNS才能應用網路設定。如果網路引數無法訪問，系統將提示您再次配置網路引數。如果網路引數可以訪問，Keepalive服務將重新啟動。在此過程中，請勿按Enter鍵!!!

圖22.初始設定時的網路配置

圖23.如果網關無法訪問，網路配置提示符將出現

步驟5 重新啟動keepalive服務後，安裝將提示輸入NTP伺服器IP地址、區域和國家/地區。如果未使用NTP，提示符將跳至Time zone和time/date配置。

圖24. NTP和時區配置

圖25.國家選擇

步驟6 如果希望進行磁碟加密，則下一個提示會要求您選擇。CLI設定在此結束，其餘配置將通過CMX Web介面(GUI)完成。

圖26.磁碟加密設定

CMX節點安裝

通過https://<cmx_ip_address> :1984訪問CMX GUI。埠1984僅在初始設定或升級期間使用。

步驟1 使用cmxadmin user和先前配置的密碼登入。

圖27. CMX GUI節點安裝登入

步驟2 選擇CMX節點型別（位置或狀態）。 請注意，以後不能更改此項。選擇後，等待配置和啟動完成。

圖28. CMX GUI節點選擇

圖29. CMX配置安裝

圖30. CMX啟動服務

步驟3 按Please click to continue setup

圖31. CMX安裝完成

安裝過程現已完成。現在您已重定向至設定助手，以完成節點的特定配置（對映匯入、與無線控制器和郵件伺服器配對）。

圖32. CMX基本設定助手