目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

配置9800-CL埠

配置VM以提供控制檯輸出

通過Telnet訪問虛擬機器

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何在ESXi上託管的Catalyst 9800無線LAN控制器(WLC)上設定主控台連線埠。

作者：Irving Mancera，思科TAC工程師。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Catalyst 9800 WLC

- 9800基本配置知識。

採用元件

- Cisco IOS®-XE版本17.3.2a上的C9800-CL。

- 虛擬環境和虛擬機器監控程式。

- vSphere客戶端版本7.0.0.10100.

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

配置9800-CL埠

步驟1.在ESXi上部署虛擬機器(VM)後，關閉虛擬機器。導航到VM，按一下右鍵以獲取選單，按一下箭頭以開啟電源，然後選擇關機。

步驟2.關閉VM後，再次導航到VM並按一下右鍵。在彈出的選單中，選擇「Edit Settings」。

步驟3.在Edit Settings頁面上，選擇Virtual Hardware頁籤，然後點選Add New Device

步驟4.在Add New Device功能表上，選擇Serial Port

附註：在VM上，首先配置的串列埠用作控制檯埠，第二個串列埠用作輔助埠。若要使用主控台連線埠，您必須兩者都具備。

步驟5.配置第一個串列埠

步驟5.1在Serial Port下拉式清單中選擇Use Network，然後勾選Connected覈取方塊。

步驟5.2有關狀態，請選中Connect At power On 覈取方塊。

步驟5.3從Direction下拉式清單中選擇Server。

步驟5.4在Port URI欄位中，輸入telnet://<VM所在主機的ip位址>:1892。

步驟6.重複步驟1到步驟5.4，新增第二個串列埠作為輔助埠運行。在Step5.4中，對於輔助埠，確保為telnet使用不同的埠號。

附註：在進行HA部署時，您可以將這些埠號用於串列線路 — 1892（控制檯VM1）、1891(AUX VM1)、1894（控制檯VM2）和1893(AUX VM2)。

配置VM以提供控制檯輸出

在虛擬機器上配置串列埠後，需要開啟虛擬機器電源，並通過vSphere的Web控制檯或遠端控制檯訪問虛擬機器。VM正確啟動後，您需要輸入命令platform console serial，然後執行write memory（如圖所示）。

通過Telnet訪問虛擬機器

開啟您喜歡的終端模擬器，然後指向在您的終端模擬器上使用Telnet的串列埠，如圖所示。

附註：切記指向第一個串列埠的埠號以訪問控制檯。

驗證

您可以使用logging console config命令在C9800-CL上啟用控制檯日誌記錄，並使用生成系統日誌的WLC的任何功能來測試控制檯日誌記錄。但是，控制檯日誌記錄最有益的兩種使用情形是

- 在獨立模式下捕獲9800-CL的啟動日誌

- 從高可用性(HA)的9800CL的有狀態切換(SSO)事件中捕獲日誌。

本示例是在連線到串列控制檯的終端模擬器上看到的9800-CL啟動日誌

疑難排解

問題：在終端模擬器上，輸出與控制檯不匹配。

解決方案：檢查終端模擬器是否指向對映到控制檯的埠。在這種情況下，使用了對映到AUX埠的埠。

問題:啟動日誌不完整，並且只顯示日誌的一部分。

解決方案：輸入platform console serial命令，如步驟2所示。