目錄

簡介

採用元件

概觀

SSID廣播故障的常見原因

AP運行狀態因以下原因而關閉：

標籤/配置檔案配置問題

其他問題

AP運行狀態關閉

案例 1:未正確配置國家/地區代碼

簡介

本檔案介紹如何疑難排解Cisco Catalyst 9800無線LAN控制器(WLC)上的SSID廣播問題。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco Catalyst 9800系列無線LAN控制器

- 軟體版本17.15.4d和26.1.1

- C9130AXI-D

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

如果SSID不是從AP廣播，首先檢查AP無線電工作狀態。如果無線電狀態為UP，而SSID仍然不可見，請驗證SSID是否正確推送到AP，並在AP級別驗證其運行狀態。

在AP上，執行以下命令：

#show dot11 wlan

Radio Vap SSID State Auth Assoc Switching DHCP

0 0 Power UP Central Central Central Local

0 1 guestTest UP Central Central Central Local

0 2 DOWN Central Central Central Local

1 0 Power UP Central Central Central Local

1 1 guestTest UP Central Central Central Local

1 2 DOWN Central Central Central Local

2 0 Power UP Central Central Central Local

2 1 guestTest UP Central Central Central Local

2 2 DOWN Central Central Central Local

對於Flex AP:

#show flexconnect wlan

Flexconnect WLANs:

Radio Vap SSID State Auth Assoc Switching

0 0 Power UP Central Local Central

0 1 GuestTest UP Central Local Central

0 2 DOWN Central Local Central

0 3 DOWN Central Local Central

0 4 DOWN Central Local Central

1 0 Power UP Central Local Central

1 1 GuestTest UP Central Local Central

1 2 DOWN Central Local Central

1 3 DOWN Central Local Central

1 4 DOWN Central Local Central

如果SSID未顯示在輸出中，則問題可能與錯誤配置的標籤或配置檔案有關。首先驗證標籤和配置檔案配置。

SSID廣播故障的常見原因

SSID不廣播的最常見原因包括：

AP運行狀態因以下原因而關閉：

- 電源不足

- 管制域不匹配

- AP不支援國家/地區代碼

- 沒有針對Wi-Fi 7 AP的管制域支援

- 天線未連線

標籤/配置檔案配置問題

- 策略配置檔案配置不匹配

- 錯誤配置的標籤

- AP處於本地模式，但在策略配置檔案中未啟用本地交換。

- Flex配置檔案中缺少VLAN

其他問題

在某些情況下，即使AP無線電工作狀態為UP，並且沒有明顯的配置錯誤，SSID仍然無法廣播，原因是：

- 客戶端裝置上不支援的通道或通道寬度

- AP不傳輸信標

AP運行狀態關閉

案例 1:未正確配置國家/地區代碼

驗證在WLC上是否已正確設定對應國家/地區的國家/地區代碼。AP必須廣播SSID。國家/地區代碼規定管制範圍，該範圍定義特定地區允許的法律通道、頻寬和傳輸功率級別。

如果沒有定義的國家/地區代碼，AP無法確定合法允許使用的頻率，因此它會一直禁用其無線電以確保符合法規。

在GUI上

Configuration > Wireless > Access Points > Country

如果未配置目標國家/地區，請從可用清單中選擇並新增該國家/地區。

在CLI上

#show wireless country configured

CLI範例:

#show wireless country configured

Configured Country..........................   IN - India

Configured Country Codes

IN  - India                               802.11a Indoor,Outdoor/ 802.11b Indoor,Outdoor/ 802.11g Indoor,Outdoor/

如果未配置正確的國家/地區，請按照如下所示進行配置：

#conf t

#wireless country

驗證AP加入配置檔案中的國家/地區代碼

附註：此配置特別適用於具有 — ROW管制域的AP。

對於-ROW AP，必須在AP加入配置檔案中配置國家/地區代碼，以確保符合本地RF法規。

在GUI上

導覽至：

Configuration > Tags & Profiles > AP Join > Select AP Join Profile > General > Country Code

提示：如果國家/地區代碼不匹配，也可以從以下位置進行驗證：

WLC GUI >無線>存取點