目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

網路圖表

設定

開始之前

無線LAN控制器配置

版本和安裝模式

VLAN、SVI和WMI

網路連線/實體介面

機箱編號

機箱優先順序

冗餘配置

重新載入並連線上行鏈路+ RP埠

Cisco Catalyst Center整合

驗證和疑難排解

相關連結

簡介

本檔案介紹在不中斷HA同步的情況下替換HA-SSO中運行的9800無線控制器的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Catalyst無線9800組態型號

- Cisco DNA Center調配概念

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 執行Cisco IOS® XE 17.9.4a的Cisco Catalyst 9800 WLC

- Cisco Catalyst Center（以前稱為Cisco DNA Center）版本2.3.5.5

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Cisco DNA Center監控的高可用性狀態切換(HA-SSO)部署

如果其中一個WLC發生故障且必須通過RMA進行更換，則需要執行某些步驟以確保更換過程順利，並且不會導致任何錯誤或配置被擦除。此程式不會在作用中WLC上造成任何停機。本文檔基於RMA裝置，使用與要更換的舊裝置相同的配置；相同的WMI、RMI IP地址等。如果要使用的RMI IP地址不同於已配置的該RMI IP地址，該過程需要停機，因為此RMI地址需要在主用裝置上更新，也需要重新啟動才能生效。

在此範例中：

- Unit1 =活動WLC

- Unit2 =故障WLC

- 裝置3 =新備用裝置（RMA更換）

在此案例中，備用裝置被更換。

網路圖表

設定

開始之前

1. 從作用中控制器備份組態。

2. 從機架上卸下有故障的WLC，然後將其從網路中斷開。

3. 連線到新(RMA)WLC（稱為Unit3）的控制檯，但不要將其連線到網路。

無線LAN控制器配置

1. 版本和安裝模式

兩個控制器之間的軟體版本和安裝模式必須相符；否則，將不會形成HA SSO。

如果版本或模式不同：

— 升級或降級RMA WLC，使其與作用中WLC相符。升級過程如下

— 確保兩者都處於安裝模式（而不是套件組合模式）。

以下是用於驗證的命令：

Unit3# show version | i Version

Cisco IOS XE software, Version 17.09.04a

Unit3# show version | i Installation mode

Router operating mode: Autonomous

Installation mode is INSTALL

2. VLAN、SVI和WMI

在Unit3上建立相同的VLAN和SVI，並使用主要IP和輔助IP（RMI地址）配置無線管理介面(WMI)。RMI IP必須與出現故障的備用WLC的RMI IP匹配。可以使用「show chassis」並在活動WLC上驗證這一點，同時注意舊備用IP。

以下是來自實驗的示例：

Unit3(config)#Vlan1122

Unit3(config-vlan)#exit

Unit3(config)#interface Vlan1122

Unit3(config-if)#ip address 10.201.166.180 255.255.255.0

Unit3(config-if)#ip address 10.201.166.163 255.255.255.0 secondary

Unit3(config-if)#exit

Unit3(config)#wireless management interface vlan 1122

附註：RMI和WMI IP地址必須與活動WLC的WMI位於同一子網中。

3. 網路連線/實體介面

配置上行鏈路介面並允許所需的VLAN。

您可以關閉介面，也可以斷開電纜連線，直到完成最後步驟。

Unit3(config)# interface twoGigabitEthernet 0/0/0

Unit3(config-if)#switchport mode trunk

Unit3(config-if)#switchport trunk native vlan 1122

Unit3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1104-1126,3000

4. 機箱編號

預設情況下，機箱編號設定為1。

請確保兩個WLC不共用相同的機箱編號以避免衝突。每個控制器必須具有唯一標識才能正常工作HA-SSO部署。

由於更改機箱編號需要重新引導，因此最好根據需要修改備用(Unit3)，然後再將其連線到網路。

在我們的場景中，活動Unit1機箱編號設定為2，因此無需更改RMA型WLC的機箱，因為預設情況下設定為1。
以下是如何檢查活動裝置上的機箱編號：
Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : 00a3.8e23.a0e0 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

------------------------------------------------------------------------------------

1 Member 0000.0000.0000 0 V02 Removed 169.254.166.163

*2 Active 00a3.8e23.a0e0 2 V02 Ready 169.254.166.164

如果需要對RMA「Unit3」單元進行重新編號：

Unit3#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : yyyy.yyyy.yyyy  - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

*1 Active yyyy.yyyy.yyyy 1 V02 Ready 0.0.0.0

Unit3#chassis 1 renumber x

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch. The interface configuration associated with the old switch number remain as a provisioned configuration. The new switch number be effective after the next reboot. Do you want to continue?[y/n]? [yes]: yes

此時不需要重新載入。在最後一步中，我們將此裝置重新連線到網路，以使其餘配置生效。

附註：重新編號需要重新啟動才能生效。

5. 機箱優先順序

機箱優先順序決定哪個WLC成為主用裝置，以及繼承哪個WLC的配置；優先順序2最高。如果兩個WLC的優先順序相同，則選擇過程將機箱序列號用作分路器。

在我們的場景中，兩個控制器的優先順序都是1（如下所示），因此我們需要更改主用裝置1的優先順序以使其更高，因此優先順序是2。

Unit3#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : yyyy.yyyy.yyyy

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

*1 Active yyyy.yyyy.yyyy 1 V02 Ready 0.0.0.0

在活動單元1上：

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : xxxx.xxxx.xxxx - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

1 Member 0000.0000.0000 0 V02 Removed 169.254.166.163

*2 Active 00a3.8e23.a0e0 1 V02 Ready 169.254.166.164

Unit1#chassis 1 priority 2

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : 00a3.8e23.a0e0 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

1 Member 0000.0000.0000 0 V02 Removed 169.254.166.163

*2 Active 00a3.8e23.a0e0 2 V02 Ready 169.254.166.164

附註：更改WLC上的優先順序不需要重新引導。

6. 冗餘配置

您的活動機箱編號及其RMI IP決定這些冗餘配置。與作用中WLC的備援組態相符。

Unit3(config)#redundancy-management interface Vlan1122 chassis 1 address 169.254.166.163 chassis 2 address 169.254.166.164

Unit3(config)#exit

Unit3#wr

7. 重新載入並連線上行鏈路+ RP埠
最後這個步驟必須依正確順序執行，以確保作用中WLC不會重新開機。在確保儲存了配置並驗證了RMA裝置3上的所有更改後，可以將其放置在故障控制器曾出現並連線到網路的機架中。接下來，需要重新開機才能使先前的設定生效。進行此重新啟動時，將RP埠與主用裝置1背靠背連線。在裝置啟動之前連線RP非常重要，以防止主用裝置重新載入。
必須正確執行此步驟，才能防止非計畫地重新啟動作用中WLC。

1. 儲存配置並驗證Unit3上的所有設定。

2. 將單元3安裝在故障控制器所在的機架中。

3. 將其連線到網路。

4. 重新啟動Unit3以使所有配置更改生效。

5. 當Unit3重新啟動時，將冗餘埠(RP)直接連線到活動WLC(Unit1)。

注意：在Unit3完成引導之前連線RP埠。

如果在控制器完全開機後連線RP，則兩個WLC都會重新載入，我們會避免這種情況。

Cisco Catalyst Center整合

在重新建立HA-SSO之前，Cisco Catalyst Center會將控制器顯示為單個獨立裝置。

重建HA-SSO後，在Cisco Catalyst Center中執行重新同步，以註冊RMA裝置的新序列號。

1. 在Cisco Catalyst Center中，導航到Provision > Inventory。

2. 選擇Filter → Wireless Controller。

3. 找到目前沒有對等點的作用中WLC。

4. 選擇Actions > Inventory > Resync Device。

5. 等待重新同步完成。兩個序列號都會在Catalyst Center資料庫中顯示並更新。

驗證和疑難排解

在Cisco Catalyst Center上，驗證WLC專案是否同時顯示序列號和WLC名稱旁邊的HA圖示。

在無線LAN控制器CLI上，確認正確的優先順序和RMI IP地址：

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : xxxx.xxxx.xxxx - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

*1 Active f87a.411b.cfa0 2 V02 Ready 169.254.166.163

2 Standby 706d.1535.8300 1 V02 Ready 169.254.166.16

相關連結

Cisco Catalyst 9800系列無線控制器軟體配置指南，Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x