目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

網路圖表

組態

步驟1.在WLC上

步驟2.在CSSM上

步驟3.在WLC上

驗證

疑難排解

參考資料

簡介

本檔案介紹如何在Catalyst 9800無線LAN控制器(WLC)上設定離線（氣隙）授權。

必要條件

需求

建議瞭解9800 WLC和CSSM（思科智慧軟體管理員）入口網站的基本操作。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體和硬體版本，但適用於17.3之後的所有版本：

- 虛擬9800-CL WLC版本17.9.5

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

網路圖表

組態

步驟1.在WLC上

1.將Licensing connection mode to Air Gap 和AirGap Feature設定為Enabled:

The CLI equivalent is:

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

2.從WLC匯出RUM報告。這會將您當前的許可證使用量儲存到檔案：

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

步驟2.在CSSM上

1.登入您的CSSM帳戶。

2.依次導航至Reports頁籤和Usage Data Files。按一下Usage Data Files:

3.按一下瀏覽，然後選擇從WLC獲取的RUM報告。按一下「Upload Data:

4.將RUM報告上傳到CSSM後，「Acknowledgement」列下方會顯示Download按鈕。按一下「Download」：

步驟3.在WLC上

在WLC上匯入ACK:

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

驗證

應用上述配置步驟後，WLC將出現在CSSM上的Inventory > Product Instances下。

如果註冊了HA對中的作用中WLC，則作用中WLC和待命WLC都會顯示在CSSM上的Product Instances索引標籤下。

成功設定的WLC的輸出範例：

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC

Virtual Account:

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Transport Off

Policy:

Policy in use: Merged from multiple sources.

Reporting ACK required: yes (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes:

First report requirement (days): 365 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Subscription Attributes:

First report requirement (days): 90 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Export (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Miscellaneous:

Custom Id:

Usage Reporting:

Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC

Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC

Last report file write:

Trust Code Installed:

Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

疑難排解

如果RUM上傳到CSSM門戶失敗，則可能是因為WLC已經透過門戶上的直接連線註冊。從CSSM清單中刪除裝置。然後，您可以上傳RUM報告。

參考資料

- 使用SLUP配置許可