目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

CWA訪客企業部署的流量流

網路圖表

設定

配置訪客無線接入C9800引數

C9800 — 訪客的AAA組態

C9800 — 設定重新導向ACL

C9800 — 訪客WLAN設定檔設定

C9800 — 訪客原則設定檔定義

C9800 — 策略標籤

C9800 - AP加入配置檔案

C9800 — 彈性設定檔

C9800 — 站點標籤

C9800 - RF設定檔

C9800 — 為AP分配標籤

配置Aruba CPPM例項

Aruba ClearPass伺服器初始配置

申請授權

伺服器主機名

生成CPPM Web伺服器證書(HTTPS)

將C9800 WLC定義為網路裝置

訪客入口頁面和CoA計時器

ClearPass — 訪客CWA組態

ClearPass端點後設資料屬性：Allow-Guest-Internet

ClearPass重新驗證實施策略配置

ClearPass訪客輸入網站重新導向執行設定檔組態

ClearPass後設資料實施配置檔案配置

ClearPass Guest Internet Access Enforcement策略配置

ClearPass訪客在AUP後實施策略配置

ClearPass MAB身份驗證服務配置

ClearPass Webauth服務組態

ClearPass - Web登入

驗證 — 訪客CWA授權

附錄

相關資訊

簡介

本檔案介紹Catalyst 9800無線LAN控制器(WLC)與Aruba ClearPass的整合，以提供訪客無線服務組識別碼(SSID)。

必要條件

本指南假設已配置和驗證以下元件：

- 所有相關元件均同步到網路時間協定(NTP)並驗證其時間是否正確（驗證證書時需要）

- 操作DNS伺服器(訪客流量流需要，證書吊銷清單(CRL)驗證)

- 可操作的DHCP伺服器

- 可選的證書頒發機構(CA)（簽署CPPM託管訪客門戶時需要）

- Catalyst 9800 WLC

- Aruba ClearPass Server（需要平台許可證、訪問許可證、板載許可證）

- Vmware ESXi

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- C9800部署和新的配置模式

- C9800上的Flexconnect交換

- 9800 CWA驗證(請參閱https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/213920-central-web-authentication-cwa-on-cata.html)

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 執行17.3.4c的Cisco Catalyst C9800-L-C

- Cisco Catalyst C9130AXE

- Aruba ClearPass，6-8-0-109592和6.8-3修補程式

- MS Windows伺服器

- Active Directory（GP配置為向託管端點自動頒發基於電腦的證書）

- 帶有選項43和選項60的DHCP伺服器

- DNS伺服器

- NTP伺服器可對所有元件進行時間同步

- CA

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Catalyst 9800 WLC實作的整合在存取點(AP)部署的Flexconnect模式下為無線使用者端使用中央Web驗證(CWA)。

訪客無線身份驗證由訪客門戶支援，帶有匿名可接受使用者策略(AUP)頁面，該頁面託管在Aruba Clearpass的安全隔離區(DMZ)網段中。

該圖顯示了訪客WiFi接入交換的詳細資訊，之後允許訪客使用者訪問網路：

1.訪客使用者與遠端辦公室中的訪客Wifi相關聯。

2.初始RADIUS訪問請求由C9800代理到RADIUS伺服器。

3.伺服器在本地MAC終端資料庫中查詢提供的訪客MAC地址。

如果未找到MAC地址，則伺服器將使用MAC Authentication Bypass(MAB)配置檔案進行響應。此RADIUS響應包括：

- URL重新導向存取控制清單(ACL)

- URL重新導向

4.客戶端將通過IP Learn過程，並在該過程中為其分配IP地址。

5. C9800將訪客使用者端（由其MAC位址識別）轉換為「Web Auth Pending」狀態。

6.大多數與訪客WLAN關聯的現代裝置OS都會執行某種強制網路門戶檢測。

確切的檢測機製取決於具體的作業系統實施。客戶端作業系統會開啟一個彈出視窗（偽瀏覽器）對話方塊，其中的頁面由C9800重定向到由RADIUS伺服器託管的訪客門戶URL，作為RADIUS訪問接受響應的一部分提供。

7.訪客使用者接受所顯示的彈出視窗中的條款和條件ClearPass在其終端資料庫(DB)中為客戶端MAC地址設定一個標誌，以指示客戶端已完成身份驗證，並通過根據路由表選擇介面（如果ClearPass上有多個介面）來啟動RADIUS授權更改(CoA)。

8. WLC將訪客使用者端轉換為「執行」狀態，且使用者被授權存取網際網路，沒有進一步的重新導向。

注意：有關Cisco 9800外部、錨點無線控制器狀態流程圖以及RADIUS和外部託管訪客門戶，請參閱本文的附錄部分。

訪客中央Web驗證(CWA)狀態圖表

CWA訪客企業部署的流量流

在具有多個分支機構的典型企業部署中，每個分支機構都設定為在訪客接受EULA後，通過訪客門戶提供對訪客的安全、分段訪問。

在此配置示例中，9800 CWA用於通過整合到單獨的ClearPass例項來訪問訪客，該ClearPass例項專門為網路安全DMZ中的訪客使用者部署。

訪客必須接受DMZ ClearPass伺服器提供的Web許可彈出門戶中列出的條款和條件。此配置示例重點介紹匿名訪客訪問方法（即，無需訪客使用者名稱/密碼即可對訪客門戶進行身份驗證）。

對應於此部署的流量如下圖所示：

1. RADIUS - MAB階段

2.訪客使用者端URL重新導向到訪客輸入網站

3.訪客在訪客入口上接受EULA後，會從CPPM向9800 WLC發出RADIUS CoA Reauthenticate

4.允許訪客訪問網際網路

網路圖表

注意：為了進行實驗室演示，使用單個/組合的Aruba CPPM伺服器例項來同時提供訪客和公司SSID網路訪問伺服器(NAS)功能。 最佳做法實施建議使用獨立的NAS例項。

設定

在此配置示例中，利用C9800上的新配置模型來建立必要的配置檔案和標籤，以便為企業分支機構提供dot1x企業訪問和CWA訪客訪問。所得組態概述在此圖中：

配置訪客無線接入C9800引數

C9800 — 訪客的AAA組態

註：關於Cisco錯誤ID CSCvh03827，請確保定義的身份驗證、授權和記帳(AAA)伺服器未進行負載平衡，因為此機制依賴WLC中的SessionID持續性來進行ClearPass RADIUS交換。

步驟 1.將Aruba ClearPass DMZ伺服器新增到9800 WLC配置中，並建立身份驗證方法清單。導覽至Configuration > Security > AAA > Servers/Groups > RADIUS > Servers > +Add，然後輸入RADIUS伺服器資訊。

步驟 2.為來賓定義AAA伺服器組，並將步驟1中配置的伺服器分配給此伺服器組。導航至Configuration > Security > AAA > Servers/Groups > RADIUS > Groups > +Add。

步驟 3.為訪客訪問定義授權方法清單並對映在步驟2中建立的伺服器組。 導航至Configuration > Security > AAA > AAA Method List > Authorization > +Add。選擇Type Network，然後在AAA Server Group步驟2中配置。

步驟 4.為訪客訪問建立記帳方法清單並對映在步驟2中建立的伺服器組。 導航至Configuration > Security > AAA > AAA Method List > Accounting > +Add。從下拉選單中選擇Type Identity，然後在AAA Server Group步驟2中進行配置。

C9800 — 設定重新導向ACL

重新導向ACL定義哪些流量必須重新導向至訪客入口網站，而哪些流量允許通過而沒有重新導向。 這裡，ACL deny表示繞過重新導向或通過，而permit表示重新導向到入口網站。對於每個流量類，在建立訪問控制條目(ACE)並建立與入口和出口流量均匹配的ACE時，必須考慮流量的方向。

導覽至Configuration > Security > ACL，然後定義一個名為CAPTIVE_PORTAL_REDIRECT的新ACL。使用以下ACE配置ACL:

- ACE1：允許雙向網際網路控制消息協定(ICMP)流量繞過重定向，主要用於驗證可達性。

- ACE10、ACE30：允許雙向的DNS流量流到DNS伺服器10.0.10.4，並且不會重定向到門戶。觸發訪客流需要DNS查詢和偵聽響應。

- ACE70、ACE80、ACE110、ACE120：允許使用者與門戶一起訪問訪客強制網路門戶的HTTP和HTTPS訪問。

- ACE150：重定向所有HTTP流量（UDP埠80）。

C9800 — 訪客WLAN設定檔設定

步驟 1.導航至Configuration > Tags & Profiles > Wireless > +Add。 建立新的SSID配置檔案WP_Guest，並廣播訪客客戶端關聯的SSID 'Guest'。

在同一對話框Add WLAN下，導航到選項卡Security > Layer 2。

— 第2層安全模式：無

- MAC過濾：已啟用

— 授權清單：下拉選單中的AAA_Authz_CPPM（在步驟3下配置。作為AAA配置的一部分）

C9800 — 訪客原則設定檔定義

在C9800 WLC GUI上，導航至Configuration > Tags & Profiles > Policy > +Add。

名稱：PP_Guest

狀態：已啟用

集中交換：已禁用

集中身份驗證：已啟用

中央DHCP：已禁用

中央關聯：已禁用

Access Policies 導航到同一對話方塊中的Add Policy Profile頁籤。

- RADIUS分析：已啟用

- VLAN/VLAN組：210（即，VLAN 210是每個分支機構位置的訪客本地VLAN）

註意：在9800 WLC上的VLAN下、VLAN/VLAN組型別VLAN編號中，不得定義Flex的訪客VLAN。

已知缺陷：如果WLC和Flex配置檔案中定義了相同的Flex訪客VLAN，則思科錯誤ID CSCvn48234會導致無法廣播SSID。

在同一對話框中Add Policy Profile，導航到選項卡Advanced。

— 允許AAA覆蓋：已啟用

- NAC狀態：已啟用

- NAC型別：RADIUS

— 記帳清單：AAA_Accounting_CPPM（在步驟4中定義。作為AAA配置的一部分）

註意：啟用C9800 WLC以接受RADIUS CoA訊息需要「網路認可控制(NAC)狀態 — 啟用」。

C9800 — 策略標籤

在C9800 GUI上，導航至Configuration > Tags & Profiles > Tags > Policy > +Add。

— 名稱：PT_CAN01

— 描述：CAN01分支站點的策略標籤

在同一對話方塊中Add Policy Tag，在WLAN-POLICY MAPS下，按一下+Add，將之前建立的WLAN配置檔案對映到策略配置檔案：

- WLAN配置檔案：WP_Guest

— 策略配置檔案：PP_Guest

C9800 - AP加入配置檔案

在C9800 WLC GUI上，導航至Configuration > Tags & Profiles > AP Join > +Add。

— 名稱：Branch_AP_Profile

- NTP伺服器：10.0.10.4（請參閱實驗拓撲圖）。這是Branch中的AP用於同步的NTP伺服器。

C9800 — 彈性設定檔

配置檔案和標籤是模組化的，可以重複用於多個站點。

在FlexConnect部署的情況下，如果所有分支機構站點使用相同的VLAN ID，則您可以重複使用相同的彈性配置檔案。

步驟 1.在C9800 WLC GUI上，導覽至Configuration > Tags & Profiles > Flex > +Add。

— 名稱：FP_Branch

— 本徵VLAN ID:10（僅當具有非預設本徵VLAN並且要具有AP管理介面時才需要）

在同一對話Add Flex Profile中，導航到頁籤Policy ACL，然後按一下+Add。

- ACL名稱：CAPTIVE_PORTAL_REDIRECT

— 中央Web驗證：已啟用

在Flexconnect部署中，當重定向在AP發生而不是C9800上發生時，每個受管AP應本地下載重定向ACL。

在同一對話Add Flex Profile框中，導航到VLAN頁籤並按一下+Add（請參見實驗拓撲圖）。

- VLAN名稱：訪客

- VLAN Id:210

C9800 — 站點標籤

在9800 WLC GUI上，導覽至Configuration > Tags & Profiles > Tags > Site > Add。

注意：為每個必須支援兩個無線SSID的遠端站點建立一個唯一的站點標籤（如所述）。

地理位置、站點標籤和Flex Profile配置之間有1-1對映。

彈性連線站點必須具有與之關聯的彈性連線配置檔案。每個Flex Connect站點最多可以有100個接入點。

— 名稱：ST_CAN01

- AP加入配置檔案：Branch_AP_Profile

— 彈性配置檔案：FP_Branch

— 啟用本地站點：已禁用

C9800 - RF設定檔

在9800 WLC GUI上，導覽至Configuration > Tags & Profiles > Tags > RF > Add。

— 名稱：Branch_RF

- 5 GHz頻帶射頻(RF)配置檔案：Typical_Client_Density_5gh（系統定義的選項）

- 2.4 GHz頻段RF配置檔案：Typical_Client_Density_2gh（系統定義的選項）

C9800 — 為AP分配標籤

有兩種選項可以將定義的標籤分配給部署中的各個AP:

— 基於AP名稱的分配，利用與AP名稱欄位中的模式相匹配的regex規則(Configure > Tags & Profiles > Tags > AP > Filter)

- AP乙太網MAC地址分配(Configure > Tags & Profiles > Tags > AP > Static)

在使用Cisco DNA Center的生產部署中，強烈建議使用DNAC和AP PNP工作流，或使用9800中提供的靜態批次逗號分隔值(CSV)上傳方法，以避免手動分配每個AP。導覽至Configure > Tags & Profiles > Tags > AP > Static > Add(請注意Upload File選項)。

- AP MAC地址：<AP_ETHERNET_MAC>

— 策略標籤名稱：PT_CAN01

— 站點標籤名稱：ST_CAN01

- RF標籤名稱：Branch_RF

註：自Cisco IOS® XE 17.3.4c起，每個控制器最多有1,000個正規表示式規則。如果部署中的站點數量超過此數量，則必須利用靜態的每MAC分配。

注意：或者，要利用基於AP名稱正規表示式的標籤分配方法，請導航至Configure > Tags & Profiles > Tags > AP > Filter > Add。

— 名稱：BR_CAN01

- AP名稱正規表示式：BR-CAN01-.(7)(此規則與組織中採用的AP名稱約定匹配。在本示例中，標籤分配給具有AP名稱欄位的AP，該欄位包含「BR_CAN01 — 」，後跟任意七個字元。)

— 優先順序：1

— 策略標籤名稱：PT_CAN01（如定義）

— 站點標籤名稱：ST_CAN01

- RF標籤名稱：Branch_RF

配置Aruba CPPM例項

有關基於Aruba CPPM配置的生產/最佳實踐，請聯絡您當地的HPE Aruba SE資源。

Aruba ClearPass伺服器初始配置

Aruba ClearPass使用開放式虛擬化格式(OVF)模板部署在ESXi <>伺服器上，該伺服器分配以下資源：

- 兩個保留的虛擬CPU

- 6 GB RAM

- 80 GB磁碟（必須在初始虛擬機器部署後手動新增，然後才能開啟電腦）

申請授權

通過申請平台許可Administration > Server Manager > Licensing。Add Platform、Access和Onboard licenses。

伺服器主機名

導航到Administration > Server Manager > Server Configuration，然後選擇新調配的CPPM伺服器。

— 主機名：cppm

- FQDN:cppm.example.com

— 驗證管理埠IP編址和DNS

生成CPPM Web伺服器證書(HTTPS)

當ClearPass Guest Portal頁面通過HTTPS呈現給連線到分支機構中訪客Wifi的訪客客戶端時，使用此證書。

步驟 1.上傳CApub chain證書。

導航至Administration > Certificates > Trust List > Add。

— 用法：啟用其他

步驟 2. 建立證書簽名請求。

導航至Administration > Certificates > Certificate Store > Server Certificates > Usage: HTTPS Server Certificate。

— 按一下 Create Certificate Signing Request

— 通用名稱：CPPM

— 組織： cppm.example.com

確保填充SAN欄位（SAN中必須存在公用名稱，IP和其他FQDN必須根據需要存在）。格式為DNS

,DNS:

,IP

。

步驟 3.在您選擇的CA中，簽署新產生的CPPM HTTPS服務CSR。

步驟 4.導航至Certificate Template > Web Server > Import Certificate。

— 證書型別：伺服器證書

— 用法： HTTP伺服器證書

— 證書檔案：瀏覽並選擇CA簽名的CPPPM HTTPS服務證書

將C9800 WLC定義為網路裝置

導航至Configuration > Network > Devices > Add。

— 名稱：WLC_9800_Branch

- IP或子網地址：10.85.54.99（請參閱實驗拓撲圖）

- RADIUS共用思科： <WLC RADIUS密碼>

— 供應商名稱：Cisco

— 啟用RADIUS動態授權：1700

訪客入口頁面和CoA計時器

在整個配置中設定正確的計時器值非常重要。如果未調整計時器，則您可能會與客戶端一起運行循環Web門戶重定向，而不是以「運行狀態」運行。

要關注的計時器：

- 門戶Web登入計時器：此計時器將延遲您的重定向頁面，然後才允許訪問訪客門戶頁面通知CPPM服務狀態轉換、註冊終端自定義屬性「Allow-Guest-Internet」值，以及觸發從CPPM到WLC的CoA進程。導航至Guest > Configuration > Pages > Web Logins。

— 選擇Guest Portal Name: Lab Anonymous Guest Registration（此訪客門戶頁面配置如圖所示）

— 按一下 Edit

— 登入延遲：6秒

- ClearPass CoA延遲計時器：這會延遲CoA訊息從ClearPass傳送到WLC的產生。在CoA確認(ACK)從WLC傳回之前，CPPM要在內部成功轉換客戶端端點的狀態，必須執行此操作。實驗室測試顯示來自WLC的次毫秒響應時間，如果CPPM尚未完成終端屬性的更新，則會將來自WLC的新RADIUS會話與未經驗證的MAB服務實施策略相匹配，然後再次向客戶端提供重定向頁面。導覽至CPPM > Administration > Server Manager > Server Configuration，然後選擇CPPM Server > Service Parameters。

- RADIUS動態授權(DM/CoA)延遲 — 設為六秒

ClearPass — 訪客CWA組態

ClearPass-side CWA配置由(3)服務點/階段組成：

ClearPass元件

服務型別

目的

1.策略管理器

服務：Mac身份驗證

如果自定義屬性Allow-Guest-Internet= TRUE，則允許它進入網路。 否則，觸發Redirect和COA: Reauthenticate。

2.訪客

Web登入

顯示Anonymous login AUP頁面。

身份驗證後設定自定義屬性Allow-Guest-Internet= TRUE。

3.策略管理器

服務：基於Web的身份驗證

將終端更新到 Known

設定自定義屬Allow-Guest-Internet性= TRUE

COA: Reauthenticate

ClearPass端點後設資料屬性：Allow-Guest-Internet

建立型別為Boolean的後設資料屬性，以便在客戶端在「Webauth Pending」和「Run」狀態之間轉換時跟蹤訪客終結點狀態：

— 連線到Wifi的新訪客具有預設後設資料屬性設定，以便Allow-Guest-Internet=false。根據此屬性，客戶端身份驗證會通過MAB服務

— 當您按一下AUP Accept按鈕時，會更新其後設資料屬性，以便Allow-Guest-Internet=true。基於此屬性的後續MAB設定為True，允許非重定向訪問Internet

導航到ClearPass > Configuration > Endpoints，從清單中選擇任何端點，按一下Attributes頁籤，Allow-Guest-Internet新增值並falseSave。

注意：您還可以編輯同一終結點，並在之後立即刪除此屬性 — 此步驟只是在Endpoints後設資料DB中建立一個可在策略中使用的欄位。

ClearPass重新驗證實施策略配置

在客戶端接受Guest Portal頁面上的AUP後，立即建立分配給訪客客戶端的強制配置檔案。

導航至ClearPass > Configuration > Profiles > Add。

— 模板：RADIUS動態授權

— 名稱：Cisco_WLC_Guest_COA

Radius:IETF

Calling-Station-Id

%{Radius:IETF:Calling-Station-Id}

Radius：思科

Cisco-AVPair

subscriber:command=reauthenticate

Radius：思科

Cisco-AVPair

%{Radius:Cisco:Cisco-AVPair:subscriber:audit-session-id}

Radius：思科

Cisco-AVPair

subscriber:reauthenticate-type=last-type=last

ClearPass訪客輸入網站重新導向執行設定檔組態

建立在初始MAB階段（在「Allow-Guest-Internet」設定為「true」的CPPM終端資料庫中找不到MAC地址時）應用於訪客的強制配置檔案。

這會導致9800 WLC將訪客使用者端重新導向到CPPM訪客輸入網站，以進行外部驗證。

導航至ClearPass > Enforcement > Profiles > Add。

— 名稱：Cisco_Portal_Redirect

— 型別：RADIUS

— 操作：接受

ClearPass重新導向執行設定檔

在同一對話方塊中，在Attributes頁籤下，根據此影象配置兩個屬性：

ClearPass重新導向設定檔屬性

url-redirect-acl attribute設定為CAPTIVE-PORTAL-REDIRECT，是在C9800上建立的ACL的名稱。

註:RADIUS消息中只傳遞對ACL的引用，而不傳遞ACL內容。在9800 WLC上建立的ACL名稱必須完全符合此RADIUS屬性的值，如圖所示。

url-redirect屬性由多個參陣列成：

- 託管訪客門戶的目標URL，https://cppm.example.com/guest/iaccept.php

- 訪客客戶端MAC，宏%{Connection:Client-Mac-Address-Hyphen}

- 驗證器IP（9800 WLC觸發重定向），宏%{Radius:IETF:NAS-IP-Address}

- cmd-login操作

當您導航到CPPM > Guest > Configuration > Pages > Web Logins > Edit時，會看到ClearPass Guest Web Login Page的URL。

在本示例中，CPPM中的Guest Portal頁面名稱定義為iaccept。

註:Guest Portal頁面的配置步驟如下所述。

註：對於思科裝置，通常使用audit_session_id，但其他供應商不支援此功能。

ClearPass後設資料實施配置檔案配置

配置實施配置檔案以更新用於由CPPM跟蹤狀態轉換的終結點後設資料屬性。

此配置檔案應用於終端資料庫中訪客客戶端的MAC地址條目，並將參數Allow-Guest-Internet設定為「true」。

導航至ClearPass > Enforcement > Profiles > Add。

— 模板：ClearPass實體更新實施

— 型別：Post_Authentication

在同一對話方塊中，選擇Attributes頁籤。

— 型別：終結點

— 名稱：Allow-Guest-Internet

注意：要將此名稱顯示在下拉選單中，必須至少為一個「終結點」手動定義此欄位，如步驟中所述。

— 值：true

ClearPass Guest Internet Access Enforcement策略配置

導航至ClearPass > Enforcement > Policies > Add。

— 名稱：WLC Cisco Guest Allow

— 實施型別：RADIUS

— 預設配置檔案：Cisco_Portal_Redirect

在同一對話方塊中，導航到頁籤Rules，然後按一下Add Rule。

— 型別：終結點

— 名稱：Allow-Guest-Internet

— 運算子：等於

— 值為True

— 配置檔名稱/選擇新增：[RADIUS] [允許訪問配置檔案]

ClearPass訪客在AUP後實施策略配置

導航至ClearPass > Enforcement > Policies > Add。

— 名稱：Cisco WLC Webauth實施策略

— 實施型別：WEBAUTH(SNMP/Agent/CLI/CoA)

— 預設配置檔案：[RADIUS_CoA] Cisco_Reauthenticate_Session

在同一對話方塊中，導航至Rules > Add。

— 條件：身份驗證

— 名稱：狀態

— 運算子：等於

— 值：使用者

— 配置檔名稱：<add each>:

- [Post Authentication] [更新端點已知]

- [Post Authentication] [Make-Cisco-Guest-Valid]

- [RADIUS_CoA] [Cisco_WLC_Guest_COA]

註：如果遇到具有連續訪客門戶重定向偽瀏覽器彈出視窗的情況，則表明CPPM計時器需要調整或RADIUS CoA消息在CPPM和9800 WLC之間沒有正確交換。驗證這些站點。

— 導航到CPPM > Monitoring > Live Monitoring > Access Tracker，確保RADIUS日誌條目包含RADIUS CoA詳細資訊。

— 開啟9800 WLC Troubleshooting > Packet Capture，導航到，在預期會到達RADIUS CoA資料包的介面上啟用PCAP，並驗證是否從CPPM收到RADIUS CoA消息。

ClearPass MAB身份驗證服務配置

服務在屬性值(AV)配對Radius: Cisco上匹配 | CiscoAVPair | cisco-wlan-ssid

導航至ClearPass > Configuration > Services > Add。

「服務」頁籤：

— 名稱：GuestPortal - Mac Auth

— 型別：MAC身份驗證

— 更多選項：選擇授權，配置檔案終端

新增匹配規則：

— 型別：Radius:Cisco

— 名稱：Cisco-AVPair

— 運算子：等於

— 值： cisco-wlan-ssid=Guest（匹配配置的訪客SSID名稱）

註：「Guest」是由9800 WLC廣播的訪客SSID的名稱。

在同一對話方塊中，選擇Authentication「頁籤」。

— 身份驗證方法：刪除[MAC AUTH]，新增[允許所有MAC AUTH]

— 身份驗證源：[端點儲存庫][本地SQL資料庫],[訪客使用者儲存庫][本地SQL資料庫]

在同一對話方塊中，選擇Enforcement「頁籤」。

— 實施策略：WLC Cisco Guest Allow

在同一對話方塊中，選擇Enforcement「頁籤」。

ClearPass Webauth服務組態

導航至ClearPass > Enforcement > Policies > Add。

— 名稱：Guest_Portal_Webauth

— 型別：基於Web的身份驗證

在同一對話方塊的Enforcement頁籤下，Enforcement Policy: Cisco WLC Webauth Enforcement Policy。

ClearPass - Web登入

對於Anonymous AUP Guest Portal頁面，使用不帶密碼欄位的單個使用者名稱。

使用的使用者名稱必須定義/設定以下欄位：

username_auth | 使用者名稱身份驗證： | 1

為了為使用者設定「username_auth」欄位，該欄位必須首先在「edit user」表單中顯示。導航到ClearPass > Guest > Configuration > Pages > Forms，然後選擇create_user窗體。

選擇visitor_name（第20行），然後按一下Insert After。

現在建立使用者名稱，以便在AUP訪客門戶頁面後面使用。

導航至CPPM > Guest > Guest > Manage Accounts > Create。

— 訪客名稱：訪客WiFi

— 公司名稱：Cisco

— 電子郵件地址：guest@example.com

— 使用者名稱身份驗證：僅允許訪客使用其使用者名稱進行訪問：已啟用

— 帳戶啟用：現在

— 帳戶過期：帳戶不會過期

— 使用條款：我是發起人：已啟用

建立Web登入表單。導航至CPPM > Guest > Configuration > Web Logins。

名稱：實驗室匿名訪客門戶

頁面名稱：iaccept

供應商設定：Aruba網路

登入方法：伺服器啟動 — 向控制器傳送的授權更改(RFC 3576)

身份驗證：匿名 — 不需要使用者名稱或密碼

匿名使用者：訪客Wifi

條款：要求確認條款和條件

登入標籤：接受並連線

預設URL:www.example.com

登入延遲：6

更新端點：將使用者的MAC地址標籤為已知端點

高級：自定義與終端一起儲存的屬性，後身份驗證部分中的終端屬性：

使用者名稱 | 使用者名稱

visitor_name | 訪客姓名

cn | 訪客姓名

visitor_phone | 訪客電話

電子郵件 | 電子郵件

mail | 電子郵件

保證人名稱 | 發起人姓名

發起人電子郵件 | 發起人電子郵件

Allow-Guest-Internet | true

驗證 — 訪客CWA授權

在CPPM中，導航至Live Monitoring > Access Tracker。

新訪客使用者連線並觸發MAB服務。

「摘要」頁籤：

在同一對話方塊中，導航到選項卡Input。

在同一對話方塊中，導航到選項卡Output。

附錄

為便於參考，此處提供了思科9800外部、錨點控制器與RADIUS伺服器和外部託管訪客門戶互動的狀態流程圖。

使用錨點WLC的訪客中央Web驗證狀態圖表

相關資訊

- 思科9800部署最佳實踐指南

- 瞭解 Catalyst 9800 無線控制器設定模型

- 瞭解 Catalyst 9800 無線控制器上的 FlexConnect

- 技術支援與文件 - Cisco Systems