目錄

簡介

國家和版本清單

為 — ROW接入點配置Catalyst 9800 WLC

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何將 — ROW（世界其他地方）網域的Cisco Catalyst存取點連線並加入無線LAN控制器(WLC)。

國家和版本清單

思科將域C、D、I、G、H、K、N、L、M、S和T統一到 — ROW域，該域以9124和9136接入點開頭。其他領域仍然單獨製造，不需要任何特定的程式或改變其操作方式。

在撰寫本文檔時，也可以使用 — ROW模型為所選國家/地區提供新的WIFI 6E AP 916x無線接入點，這些國家/地區與任何最大的管制域都不匹配，或者需要特定的管制限制。

Cisco IOS® XE版本17.6及更高版本支援 — ROW域訪問點，並且 — ROW的目標國家/地區清單隨著更高版本不斷增長。

-ROW AP在 — ROW域下維護所有國家/地區的電源表，並在它們加入9800 WLC時以及收到由9800配置指定的國家/地區代碼時，應用正確的通道和電源設定。

屬於ROW域的國家清單取決於AP模式和軟體版本，並且不斷演變。

如果您想瞭解特定AP型號的特定版本在特定國家/地區是否支援6ghz，或者是 — ROW域的一部分，請檢視標題為「Detailed Channels and Maximum Power Settings for Cisco Catalyst Wireless <AP model>」的檔案。

例如，對於9166，您可以找到以下文檔清單：Cisco Catalyst無線的詳細通道和最大功率設定

9160詳細通道和電源

每個AP型號都存在此類文檔，每次發佈提供新的國家/地區/管道支援時都會更新此文檔。

檢查「國家/地區到頁籤的對映」，以檢視哪個國家/地區是哪個管理域（包括 — ROW）的一部分，以及該版本上該AP模型在該國家/地區支援哪些頻帶。

國家/地區會定期新增到 — ROW域。使用compliance lookup tool驗證特定AP模型的相關國家/地區屬於哪個管理法規。

合規性查詢工具

為 — ROW接入點配置Catalyst 9800 WLC

-ROW網域的存取點能夠加入9800 WLC（假設軟體版本支援 — ROW網域，例如在17.6.2或更新版本中），而不論控制器上設定的國家/地區。硬體型號顯示為「 — ROW」，如此AP 360頁面所示：

— 行AP 360

AP成功加入WLC，無論其國家/地區配置如何。但是，接入點控制面板構件中會顯示一個紅點，指示某些AP仍需要調配其國家/地區代碼：

WLC儀表板

按一下此點可顯示未分配國家/地區代碼的 — ROW接入點的清單。在該狀態下，-ROW AP關閉其5ghz無線電，而2.4ghz無線電在標準通道上工作，並且功率較低，以避免任何國家/地區規則衝突。

「AP統計資訊」頁

在AP加入配置檔案中設定國家/地區代碼時，可將國家/地區分配給 — ROW AP。預設情況下，您的預設AP加入配置檔案可能沒有國家/地區代碼集，因此任何新的 — ROW域AP沒有分配國家/地區代碼並在相容模式下運行。

AP加入配置檔案中的國家/地區代碼覈取方塊列出所有國家/地區，因此您可以配置未在WLC上全域性啟用的國家/地區代碼(在Configure > Wireless > Access points頁，然後是country子頁)。在這種情況下，AP會忽略AP加入配置檔案中的國家/地區代碼配置。

預設AP加入配置檔案

最佳作法是對每個站點使用不同的AP加入配置檔案，以便您可以輕鬆為給定站點中的所有AP設定正確的國家/地區代碼。

您還可以檢視每個AP的「高級」頁籤中AP的特定國家/地區代碼。此下拉框只顯示WLC上全域性啟用的國家/地區，但是如果您直接在AP高級頁面上更改國家/地區代碼，則在AP加入配置檔案中已經配置（且有效）國家/地區後，此框不起作用。

如果為AP配置另一個國家/地區，則AP將解除連線並重新連線WLC，但再次使用在AP連線配置檔案中設定的國家/地區代碼進行重新連線。此設定僅在以下情況下有用：您一直未在AP加入配置檔案中配置國家/地區代碼（不推薦）。

疑難排解

如果配置不屬於 — ROW域（例如法國）的國家代碼，則加入WLC並接收此AP加入配置檔案的 — ROW AP將列印錯誤消息，並保持在未調配模式（5ghz無線電關閉和受限制的2.4ghz無線電功能）。

一個AP在調配了特定的 — ROW國家/地區後，會一直分配該國家/地區，直到分配了另一個有效的 — ROW國家/地區。如果嘗試分配非ROW國家/地區，則AP將忽略並且仍使用相同的最後一個工作國家/地區代碼。

您可以使用「show controllers dot11Radio 1」在AP CLI上驗證AP國家/地區調配的狀態，它會顯示 — ROW域和AP分配到的國家/地區（如果有）：

show cont dot11Radio 1

Dot11Radio1 Link encap:Ethernet HWaddr 4C:A6:4D:22:2F:C0

BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:2699

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Radio Info Summary:

=======================

Radio: 5.0GHz

Carrier Set: (-RW) Argentina ( AR)

可能配置不匹配的清單：

- 如果AP加入配置檔案中未配置國家/地區，則AP處於配置不匹配狀態；

- 如果在全域性國家/地區清單中未啟用在AP加入配置檔案中配置的國家/地區，則AP處於配置不匹配狀態；

- 如果在AP加入配置檔案和全域性國家/地區清單中配置了國家/地區，但該國家/地區不是該軟體版本中的 — ROW域的一部分，則AP處於配置不匹配狀態；

- 如果在AP加入配置檔案和全域性國家/地區清單中配置了國家/地區，並且它是 — ROW域中的國家/地區部分，則會正確調配AP。

您可以在Configuration > Wireless > Access Points頁面檢查配置錯誤的AP:

配置錯誤的AP計數