目錄

簡介

本文說明如果Catalyst 9800與資料平面相關，CPU使用率預計較高的原因。

採用元件

- 9800-CL或9800-L

背景資訊

與9800-40和9800-80不同，9800-CL和9800-L沒有硬體資料平面轉發晶片。因此，資料平面由軟體進程（運行在CPU上）模擬。

此軟體模擬資料平面的一個特殊之處在於，資料平面進程幾乎總是使用100%的CPU核心，因為它唯一的任務是持續輪詢網路介面以檢視資料包是否到達，即使幾乎沒有網路流量時也是如此。

症狀

Catalyst 9800有時會在給定CPU核心上顯示較高的CPU使用率。必須確定它真的是高CPU軟體問題還是您可以忽略的資料平面症狀。

9800 Web UI首頁有一個CPU趨勢小部件，顯示每個CPU核心的利用率。該小部件還向您顯示CPU核心專用於什麼。

在此示例中，您可以看到部署了9800-CL中型OVA（非高吞吐量），它具有4個控制平面核心和2個資料平面核心。

在這種情況下，如果核心4和5顯示高利用率，您可以忽略它。

9800 Web UI上的CPU利用率構件

在CLI中，show platform software cpu alloc指令會顯示指派給每個CPU核心的角色（如先前的Web UI構件所示）。

命令show process cpu platform sorted顯示每個核心和頂級進程的CPU利用率。

ucode_pkt_PPE0進程是模擬資料平面的軟體進程，因此可以從導致CPU使用率的進程清單中忽略該進程。

9800-L以靜態方式將最後5個CPU核心分配給資料平面。通常只有核心7顯示高利用率（這是預期結果），因為運行在其上的ucode_pkt_PPE0進程。

以下是小型9800-CL OVA的範例，其中核心2和3專用於資料平面。

ucode_pkt_PPE0進程顯示非常高的利用率，但這是正常現象，即使在網路流量很少的情況下也是如此。

myc9800-CL#show processes cpu platform sorted

CPU utilization for five seconds:  4%, one minute:  5%, five minutes:  6%

Core 0: CPU utilization for five seconds:  2%, one minute:  2%, five minutes:  1%

Core 1: CPU utilization for five seconds:  2%, one minute:  2%, five minutes:  2%

Core 2: CPU utilization for five seconds:  2%, one minute:  1%, five minutes:  2%

Core 3: CPU utilization for five seconds: 99%, one minute: 99%, five minutes: 99%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

--------------------------------------------------------------------------------

20268   19784     99%     99%     99%  S           271872  ucode_pkt_PPE0

28292    8568      1%      1%      1%  S          1087088  linux_iosd-imag

19801   19314      1%      1%      1%  S           250064  fman_fp_image

32539   32538      0%      0%      0%  S             1692  inet_gethost

32538   31946      0%      0%      0%  S              364  inet_gethost

32507   29493      0%      0%      0%  S             5592  confd-startup.s

如何驗證資料平面利用率

如果資料平面CPU利用率始終很高，您可能會想知道，如何驗證Catalyst 9800是否網路流量過多。有特定的小元件和CLI命令可用於此功能。

在Web UI中，轉至Monitor->System-> CPU utilization。在右側，您有Datapath利用率。

最重要的度量是百分比形式的PP。在本示例中，資料路徑閒置率為99.56%，因此在邏輯上佔有0.44%的空閒處理網路資料包，這非常低。

PP代表Packet Processed，RX描述接收流量所花費的時間和TM傳輸流量所花費的時間。Idle基本上與PP(100% - PP)相反，PP是資料平面等待執行某事的時間。

資料路徑利用率