目錄

簡介

背景資訊

受影響的存取點

錯誤助理工具

相關資訊

簡介

本文檔介紹截至2022年9月，思科製造的AP無法加入運行2022年8月之前發佈的軟體的無線控制器。

背景資訊

在2022年9月或之後生產的某些C9105AXI、C9105AXW、C9120AXI、C9120AXE、C9130AXI、C9130AXE存取點無法運行2022年8月之前發佈的任何軟體。請參閱Field Notice 72424。

受影響的存取點

以下AP型號（產品識別符號或PID）和版本識別符號(VID)無法加入運行在2022年8月之前發佈的思科軟體的控制器：

- C9105AXI - VID 04或更高版本

- C9105AXW - VID 02或更高版本

- C9120AXI、C9120AX - VID 07或更高版本

- C9130AXI、C9130AX - VID 03或更高版本

並非所有監管域都受到影響；某些特定域中的某些PID僅使用早期的VID構建。

受FN72424影響的裝置

國家

C9120

C9130

C9105

AXI

AX

AXP

AXI

AX

AXI

AXW

-H域

（中國+巴林）

未受影響

未受影響

未受影響

未受影響

未受影響

未受影響

未受影響

-R （俄羅斯）

未受影響

未受影響

未受影響

未受影響

未受影響

未受影響

未受影響

-Q/Q1 （日本）

未受影響

未受影響

未受影響

未受影響

未受影響

VID 04或更高版本

VID 02或更高版本

所有其他Reg域

VID 07或更高版本

VID 07或更高版本

未受影響

VID 03或更高版本

VID 03或更高版本

VID 04或更高版本

VID 02或更高版本

受影響的AP需要以下控制器軟體版本：

- 8.10.181.0*或更高版本

- 17.3.6*或更高版本

- 17.6.4或更高版本

- 17.9.2或更高版本

註：從2024年6月開始，對於受影響的PID，透過退貨授權(RMA)提供的更換AP可能需要更新軟體。

* 由於思科漏洞ID CSCwd37092，8.10.181.0被延遲。請參閱建議的AireOS無線LAN控制器版本。  使用9800系列控制器的客戶應參閱建議的Catalyst 9800無線LAN控制器的Cisco IOS XE版本。

附註：只有已註冊的Cisco使用者才能存取內部工具和Bug資訊。

錯誤助理工具

如果您有存取點序列號(SN)或產品識別符號(PID)以及國家/地區/版本識別符號(VID)資訊，請使用自助服務工具來驗證現場通知72424的適用性。

備註：只有註冊的思科使用者能夠存取內部工具與資訊。

相關資訊

- 思科漏洞ID CSCwc47544

- 公告72424

- 思科無線解決方案軟體相容性清單

- 思科技術支援與下載