目錄

簡介

錯誤

思科錯誤ID CSCwf50177 C9105AXW — 大量壞塊

思科錯誤ID CSCwf68131 C9105AXW壞塊監控和修復

受影響的裝置

固定軟體

AireOS

Cisco IOS® XE

檢查易受感染的AP是否有過多的壞塊

檢查壞塊 — 17.6及更高版本

檢查壞塊 — 8.10和17.3

升級程式

在單個控制器部署中升級 — 完整的新控制器映像

在單個控制器部署中升級 — APSP

在N+1部署中升級

簡介

許多C9105AXW接入點（所有PID）都使用一個NAND快閃記憶體子系統製造，隨著時間的推移，該子系統可能會偽裝地將塊標籤為損壞。  一旦將94個塊標籤為損壞，快閃記憶體壞塊表就已滿。  因此，AP可能會出現各種症狀：

- 快閃記憶體檔案系統可能會被寫鎖定，因此AP無法再提交配置更改、寫入新日誌或下載新映像。  可能會出現類似以下錯誤：

sync_log：無法開啟/storage/syslogs/7：只讀檔案系統

- AP可能會崩潰，核心宕機顯示UBIFS錯誤，如下所示：

<3>[02/06/2023 05:06:06.0290] UBIFS錯誤(ubi0:1 pid 5454): do_writepage：無法寫入inode 54848的第8頁，錯誤–30

- AP可能無法啟動；控制檯日誌顯示類似以下內容的錯誤：

[01/01/1970 00:00:05.0600] ubi0錯誤： ubi_eba_init：沒有足夠的物理擦除塊（0，需要1）

[*01/01/1970 00:00:06.4720]安裝故障

在某些情況下，可能需要更換AP。

思科已實施兩個錯誤來解決此問題。

錯誤

思科錯誤ID CSCwf50177 C9105AXW — 大量壞塊

此錯誤修復可防止快閃記憶體塊被錯誤地標籤為損壞。  但是，它不會修復已具有過多壞塊的AP。

思科錯誤ID CSCwf68131 C9105AXW壞塊監控和修復

此錯誤修復程式修復具有過多壞塊的AP。  在啟動時（在u-boot中），如果AP的壞塊表超過條目閾值數（預設值： 40；由SCRUB_LIMIT u-boot變數控制），則在AP啟動之前，將清空壞塊表。

受影響的裝置

只有C9105AXW AP受此問題影響，沒有其他AP型號。  要確定給定的C9105AXW裝置，請在BST中開啟思科錯誤ID CSCwf50177，然後按一下「檢查錯誤適用性」以輸入AP的序列號。

固定軟體

如果您影響到C9105AXW，您應該升級到Cisco bug ID CSCwf50177均已修正的軟體 和思科錯誤ID CSCwf68131 .  跟蹤後一個錯誤，瞭解修復程式在不同分支中的可用性；自2023年9月5日起，修復程式在以下版本中已經或將會提供：

AireOS

- 8.10.190.0（在CCO上）

- 8.10.185.7和8.10.189.111是已修復此快閃記憶體問題的特殊版本；運行這些版本的客戶應在方便時升級到8.10.190.0

Cisco IOS® XE

- 17.3.7 APSP5或更高版本（開放TAC案例）

- 17.3.8（關於CCO）

- 17.6.5 APSP5或更高版本（在CCO上）

- 17.6.6（關於CCO）

- 17.9.3 APSP5或更高版本（在CCO上）

- 17.9.4 APSP1或更高版本（在CCO上）

- 17.9.5（2024年海關組織法）

- 17.12.2（CCO 2023年11月）

- 17.13.1（2023年12月）

檢查易受感染的AP是否有過多的壞塊

首先，檢查所有易感染的C9105AXW，看看它們有多少壞塊。  如果沒有超過60個壞塊，您可以直接升級。

檢查壞塊 — 17.6及更高版本

在每個易感染的C9105AXW上(根據CSCwf的「檢查錯誤適用性」確定50177 )，收集「show flash statistics」的輸出。  查詢「壞物理擦除塊計數」。  要自動檢查大量AP，請使用WLAN Poller。

檢查壞塊 — 8.10和17.3

TAC（或其他具有SWIMS訪問許可權的思科員工）需要開發到每個易感染的C9105AXW並發出以下命令：

ubinfo -a

查詢「壞物理擦除塊計數」。  要自動檢查大量AP，請使用RADKit。

升級程式

如果您對C9105AXW裝置產生過多的壞塊，請按照以下步驟升級到固定軟體。

在單個控制器部署中升級 — 完整的新控制器映像

1.（可選）您可以安裝新控制器映像，但不要啟用該映像，也不要將新AP軟體預下載到受影響的C9105AXW。

2.仍在運行舊控制器映像時，請重新啟動受影響的C9105AXW。  大多數情況下，這將允許升級受影響的AP。（在某些情況下，可能需要更換幾個AP）

3.如果需要，現在您可以預先下載新的AP映像。

4.重新載入控制器，執行新軟體

在單個控制器部署中升級 — APSP

1.（可選）您可以安裝新APSP，但不要啟用它，也不要將新AP軟件預先下載到受影響的C9105AXW。

2.重新啟動受影響的C9105AXW。  大多數情況下，這將允許升級受影響的AP。（在某些情況下，可能需要更換幾個AP）

3.現在您可以預先下載、啟用和提交APSP。

在N+1部署中升級

在此場景中，使用備份控制器升級受影響的C9105AXW。

1.雖然受影響的AP仍連線到舊控制器，請將備份控制器升級到固定軟體（完整控制器版本或APSP）

2.重新載入受影響的AP — 讓它們重新加入舊控制器。  （在某些情況下，可能需要更換幾個AP）

3.現在重新配置受影響的AP，將其主控制器設定為升級的控制器，並讓它們加入備份控制器。

4.將主控制器升級為固定軟體後，您可以將C9105AXW移回該控制器。