目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

網路圖表

組態

WLC組態

WGB配置

交換器組態

驗證

WGB配置

驗證WLC上WGB的狀態

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何將存取點9105AXW設定為WGB，以連線到WLC 9800系列管理的無線網路。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Cisco IOS®-XE WLC 9800系列和Wave 2存取點(AP)的基本知識。

採用元件

在此範例中使用的是以下元件：

- WLC 9800-CL（版本17.6.3）；

- 無線接入點(CAPWAP)AP型號2802I的控制和調配；

- AP 9105AXW作為WGB，版本17.8.1;

- 支援交換機802.1q;

- 有線客戶端筆記型電腦，帶Windows 10。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

WGB是AP模式，用於為連線到WGB AP的乙太網埠的有線客戶端提供無線連線。

WGB通過單個無線網段連線有線網路。它在乙太網路介面上學習其有線使用者端的MAC位址，並透過網際網路存取點通訊協定(IAPP)訊息，透過基礎架構AP將這些位址報告給WLC。

WGB建立到根AP的單個無線連線，而根AP又將WGB視為無線客戶端。

請檢視Cisco Catalyst 9800系列無線控制器軟體配置指南、Cisco IOS XE Cupertino 17.8.x以瞭解有關WGB模式的功能矩陣和AP支援的詳細資訊：

章節：工作組橋。

網路圖表

在本文檔中，所有配置和驗證均使用此處顯示的拓撲完成：

此示例說明如何將AP 9105AXW配置為WGB，同時支援與CAPWAP AP關聯的多個VLAN。

接入點可以處於本地模式、FlexConnect模式或網橋模式（網狀）。

本文檔顯示根AP的本地模式和FlexConnect模式的配置。

此方案要求WGB連線到支援802.1q的交換機，否則WGB無法支援多個VLAN。在本示例中，WGB連線到Cisco Switch C1000系列。

如果交換器不支援802.1q，則所有使用者端都會指派給本徵VLAN。

在本例中，WGB使用WPA2-PSK安全性連線到WLAN，並被分配給VLAN 100。連線到WGB後方交換機的客戶端被分配給VLAN 101和102，如拓撲所示。

WGB AP 9105AXW具有額外的3個LAN埠，因此我們也可以使用這些埠連線有線客戶端。在本範例中，有一個使用者端連線到連線埠LAN1。

組態

WLC組態

在WLC中，配置遵循常規WLAN配置，並啟用CCX Aironet IE支援要求。

GUI:

步驟1.建立WLAN並確保啟用Aironet IE:

步驟2.建立策略配置檔案並啟用Broadcast Tagging和WGB VLAN:

步驟3.建立策略標籤並將WLAN對映到策略配置檔案：

步驟4.將策略標籤應用到根AP。

CLI:

WLC9800# configure terminal

WLC9800(config)# wlan WGBTest

WLC9800(config-wlan)# security wpa akm psk

WLC9800(config-wlan)# security wpa psk set-key ascii 0 cisco123

WLC9800(config-wlan)# ccx aironet-iesupport

WLC9800(config-wlan)# exit

WLC9800(config)# wireless profile policy Policy4VLAN100

WLC9800(config-wireless-policy)# description "test-wgb"

WLC9800(config-wireless-policy)# vlan 100

WLC9800(config-wireless-policy)# wgb vlan <-- Configures WGB VLAN client support.

WLC9800(config-wireless-policy)# wgb broadcast-tagging <-- Configures WGB broadcast tagging on a WLAN.

WLC9800(config-wireless-policy)# no shutdown

WLC9800(config-wireless-policy)# exit

WLC9800(config)# wireless tag policy WGBtestTag

WLC9800(config-policy-tag)# wlan WGBTest policy Policy4VLAN100

WLC9800(config-policy-tag)# end

WLC9800# configure terminal

WLC9800(config)# ap 7070.8b53.76fc

WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

WLC9800(config)# ap 70db.9897.f946

WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

WGB配置

步驟1.連線到AP並將AP移動到工作組網橋模式：

WGB# ap-type workgroup-bridge

步驟2.然後可以配置WGB主機名、管理憑據和IP地址模式dhcp或static。在此示例中，它使用的DHCP:

WGB# configure ap address ipv4 dhcp

WGB# configure ap management add username Cisco password Cisco secret Cisco

WGB# configure ap hostname WGB

步驟3.使用SSID名稱和安全設定配置SSID配置檔案。在本範例中，WLAN使用WPA2-PSK:

WGB# configure ssid-profile WGB_profile ssid WGBTest authentication psk cisco!123 key-management wpa2

有幾種可能的組合。命令sintax如下：

配置ssid-profilessid-profile-namessidSSID-Name驗證{未解決| pskpreshared-key金鑰管理{dot11r| wpa2| dot11w|{可選| 必需}}| eap配置檔案eap-profile-name金鑰管理{dot11r| wpa2| dot11w|{可選| 必需}}

步驟4.將SSID配置檔案連線到無線電介面。此處它使用無線電0(2.4Ghz):

WGB# configure dot11radio r0 mode wgb ssid-profile WGB_profile

要從無線電中刪除配置檔案，請使用命令：

WGB# configure ssid-profile WGB_profile delete

步驟5.Cisco Wave 2和11AXAP(作為工作組網橋)僅在流量具有橋接標籤時識別乙太網客戶端。使用命令啟用橋接標籤：

WGB# configure wgb broadcast tagging enable

交換器組態

這是連線到WGB的交換機的配置。

步驟1.建立VLAN:

switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)#vlan 101,102,103

switch(config-vlan)#end

步驟2.配置導致配置的介面：

!

interface GigabitEthernet1/0/1

description WGB trunk link

switchport trunk allowed vlan 1,100-102

switchport trunk native vlan 100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet1/0/2

description Wired Client 1

switchport access vlan 101

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet1/0/3

description Wired Client 2

switchport access vlan 102

switchport mode access

!

驗證

WGB配置

檢查WGB配置：

WGB#show run

AP Name : WGB

AP Mode : WorkGroupBridge

CDP State : Enabled

Watchdog monitoring : Enabled

SSH State : Disabled

AP Username : Cisco

Session Timeout : 300

Radio and WLAN-Profile mapping:-

====================================

Radio ID Radio Mode SSID-Profile SSID Authentication

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 WGB WGB_profile WGBTest PSK

Radio configurations:-

===============================

Radio Id : 0

Admin state : ENABLED

Mode : WGB

Dot11 type : 11ax

Radio Id : NA

Admin state : NA

Mode : NA

WGB specific configuration:-

====================================

WGB Radio Id : 0

Mode State : Enable

SSID Profile : WGB_profile

UWGB Radio Id : NA

Mode Enable : NA

SSID Profile : NA

MAC Address : NA

Rx Beacon Missing Count : 30

Packet retries Value : 64

Packet retries Action : Drop

RSSI Threshold Value : -70 dBm

Threshold timeout : 20 sec

HSR-Scan status : Disable

Auth response timeout : 5000 Msec

Assoc response timeout : 5000 Msec

WGB channel scan timeout : 40 Msec

Dhcp response timeout : 60 Sec

EAP timeout : 3000 Msec

Bridge table aging-time : 1000000 Sec

Probe pak data rate type : NA

Probe pak data rate : 0

Antenna Band Mode : Dual

Broadcast tagging : Enable

Total configurations size on different structure:-

=====================================================

Total channels : 0

Total SSID-Profiles : 1

Total Root-AP SSID-Profile : 0

Total EAP Profiles : 0

Total QOS Profiles : 0

Total dot1x credentials : 0

Total PKI truspoints : 0

Total bridge groups : 0

Total SSID profiles configured are:

===========================================

SSID-Profile : WGB_profile

SSID Name : WGBTest

SSID Profile path : /data/platform/wbridge/WGB_profile

Auth type : PSK

Key management : WPA2

DTIM Period : 1

QOS profile :

[...]

*** End of WBridge configurations ***

WGB#show wgb ssid

Configured SSIDs details:

SSID-Profile SSID Authentication DTIM

=======================================================================================

WGB_profile WGBTest PSK 1

Connected SSIDs details:

Radio ID : 0

Radio Mode : RootAP

BSSID : 70:7D:B9:E3:2A:E0

SSID : WGBTest

Authentication : PSK

驗證WLC上WGB的狀態

使用這些命令驗證WGB的狀態。

要顯示活動客戶端的無線特定配置，請使用命令：

WLC9800# show wireless client summary

要顯示網路上的WGB，請使用命令：

WLC9800# show wireless wgb summary

要顯示連線到特定WGB的有線客戶端的詳細資訊，請使用命令：

WLC9800# show wireless wgb mac-address xx:xx:xx:xx:xx:xx detail

疑難排解

驗證WGB是否已連線到根AP:

WGB#show wgb dot11 associations

Uplink Radio ID : 0

Uplink Radio MAC : F0:1D:2D:52:CB:60

SSID Name : WGBTest

Parent AP Name : AP500F.80F6.016

Parent AP MAC : 70:7D:B9:E3:2A:E0

Uplink State : CONNECTED

Auth Type : PSK

Key management Type : WPA2

Dot11 type : 11n

Channel : 1

Bandwidth : 20 MHz

Current Datarate : 144 Mbps

Max Datarate : 286 Mbps

RSSI : 18

IP : 192.168.100.21/24

Default Gateway : 192.168.100.1

DNS Server1 : 192.168.1.254

IPV6 : ::/128

Assoc timeout : 5000 Msec

Auth timeout : 5000 Msec

Dhcp timeout : 60 Sec

檢查與管理、控制、資料包和漫遊統計資訊相關的WGB統計資訊：

WGB#show wgb statistic ?

packet Management, Control, Data packets

roaming roaming

WGB#show wgb statistic packet

Multicast/Unicast Packet statistics

Multicast Tx : 3345

Unicast Tx : 460

Multicast Rx : 2417

Unicast Rx : 3838

Multicast Bridge : 0

Unicast Flood : 3377

Interface Packet Statistics

Wbridge0 Tx : 2515

Wired0 Tx : 14196

Wbridge1 Tx : 0

Wired1 Tx : 488

AppHostIntf1 Tx : 435

Wbridge0 Rx : 5495

Wired0 Rx : 2519

Wbridge1 Rx : 0

Wired1 Rx : 127

AppHostIntf1 Rx : 315

Management Packet Statistics

Mgmt tx : 16

Mgmt scan tx : 0

Mgmt assoc req tx : 8

Mgmt reassoc req tx : 0

Mgmt deauth tx : 0

Mgmt disassoc tx : 0

Mgmt action tx : 0

Mgmt auth tx : 8

Mgmt rx : 52

Mgmt scan rx : 0

Mgmt beacon rx : 0

Mgmt assoc resp rx : 7

Mgmt reassoc resp rx : 0

Mgmt deauth rx : 3

Mgmt disassoc rx : 0

Mgmt action rx : 34

Mgmt auth rx : 8

Mgmt discard tx : 0

Mgmt discard rx : 0

Mgmt drop rx : 0

Eapol rx : 14

Eapol tx : 14

Eapol drop rx : 0

Rx Broadcast from multiple vlans

port VLAN_ID rx_bc2mc_cnt

0 101 43

0 102 17

若要偵錯WGB，可能發生以下幾種情況：

WGB#debug wgb ?

client Debug WGB and wired clients

configuration Enable configuration debugs

dot11 IEEE 802.11 debug command

dot11v 802.11v Processing

iapp Debug WGB IAPP

uplink Enable uplink debugs

若要從WLC端偵錯WGB，請使用與任何無線使用者端相同的使用者端疑難排解程式，並收集WGB MAC位址的RA追蹤軌跡。

有關如何對無線客戶端連線進行故障排除的詳細資訊，請檢查以下文檔：

Catalyst 9800無線控制器常見的無線客戶端連線問題

瞭解Catalyst 9800無線LAN控制器上的無線調試和日誌收集

檢查從WGB端連線到WGB的客戶端。範例：

WGB#show wgb bridge

***Client ip table entries***

mac vap port vlan_id seen_ip confirm_ago fast_brg

F8:E4:3B:EE:53:AF 0 wired1 0 192.168.100.23 6.844000 true

3C:18:A0:1C:B0:E2 0 wired0 101 192.168.101.22 22.182000 true

F8:E4:3B:EE:4F:7A 0 wired0 102 192.168.102.21 65.144000 true

WGB#

連線到LAN連線埠1(wired1)的使用者端會顯示vlan_id = 0，這表示來自此使用者端的流量會進入WGB原生VLAN。在本範例中，指的是VLAN 100。

連線埠wired0的客戶端是連線到交換機的客戶端，而交換機又連線到WGB的後端埠（9105AXW埠中的PoE）。 此處接收帶有VLAN標籤的流量，WGB隨後通過無線鏈路將該標籤轉發到RootAP。

在WLC GUI中，您可以檢視使用者端，並區分WGB後面的WGB和有線使用者端：