目錄

簡介

受影響的產品

相關客戶和SR

症狀

解決方案

變更說明

解決方法/恢複方法

根本原因分析

簡介

本文檔介紹與filesystem synchronize命令輸出的CLI輸出中的行為更改相關的修飾問題的資訊。

受影響的產品

任何ASR5500或VPC-DI平台都會受到影響。

相關客戶和SR

思科錯誤ID CSCwi07618 :升級rsync

思科錯誤ID CSCwk56061 :用於更新filesystem synchronize命令輸出的行為更改的文檔。

症狀

存在與StarOS Rel 21.28.m23和21.28.mh14或更高版本中出現的filesystem synchronize命令的CLI輸出中的行為更改相關的問題。這會導致一些問題，例如，在同步檔案時或在在GW上的管理（MIO或CF）卡之間同步檔案（僅檢查）之前先檢查哪些檔案要更新。這只是一種修飾性更改，不影響檔案系統同步功能。

範例：

show version

filesystem synchronize /flash checkonly

filesystem synchronize /flash

使用21.28.x版本（vPGW VPC-DI Hermes和ASR5500 - 21.28.mh14和21.28.m23或更高版本）時，可以在運行filesystem synchronize命令時觀察到行為的這種變化。

當所有檔案在管理卡（MIO或CF）之間同步時，過去的行為會顯示「沒有要更新的檔案」。 它只列出要更新的檔案，但不列出所有已更新的檔案。可以使用或不使用/flash或all選項觀察輸出。

範例：

[local]ASR5500# show version

Wednesday February 12 17:23:36 UTC 2025

Active Software:

Image Version:                  21.26.25

Image Build Number:             90634

Image Description:              Deployment_Build

Image Date:                     Mon Jul 17 19:52:57 EDT 2023

Boot Image:                     /flash/sftp/asr5500-21.26.25.90634.Production.ER.bin

Source Commit ID:               add2fbdb36283a20938771a297d169132e82f0b4

[local]ASR5500# filesystem synchronize /flash checkonly

Wednesday February 12 17:50:01 UTC 2025

1 to be updated on card 6

/flash/sftp/testfile.txt

[local]ASR5500# filesystem synchronize /flash

Wednesday February 12 17:51:20 UTC 2025

1 to be updated on card 6

/flash/sftp/testfile.txt

Are you sure? [Yes|No]: yes

Wednesday February 12 17:51:29 UTC 2025

Updating /flash/sftp/testfile.txt

********************************************************************************

1 updated on card 6

/flash/sftp/testfile.txt

[local]ASR5500# filesystem synchronize /flash checkonly

Wednesday February 12 17:51:37 UTC 2025

No files to update

現在，在21.28.x中進行rsync升級後，列出要在卡x上更新的檔案，以及卡上已經同步和新增（但較新）的所有檔案，然後列出所有檔案：

[local]ASR5500# filesystem synchronize checkonly

Thursday January 23 17:27:28 UTC 2025

2 to be updated on card 6

/flash/sftp/crash-ASR5500-crash-02-02-25914-6791ef21-core

/flash/sftp/crash-ASR5500-crash-03-00-41201-67916861-core

800 to be updated (but are newer) on card 6

/flash/.engineInfo

/flash/.users

/flash/._.Trashes

..

/flash/sftp/failed_ssd/support_summary_7upqOb.gz

/flash/sftp/failed_ssd/support_summary_k6qkOo.gz

《CLI Reference Guide》（CLI參考指南）中的另一個示例 — filesystem synchronize（檔案系統同步）(「Fix」（修復）部分中提供了連結)。

您必須先確認同步，然後才能啟動同步。以下是指令輸出範例：

附註：建立名為testfile的檔案以顯示行為。

[local]QVPC-DI# show version verbose

Active Software:

Image Version:                  21.28.m23.93622

Image Build Number:             93622

[local]QVPC-DI# filesystem synchronize /flash checkonly

2 to be updated (but are newer) on card 2

/flash/module.sys

/flash/staros.bin

[local]QVPC-DI#

[local]QVPC-DI# filesystem synchronize /flash checkonly

1 to be updated on card 2

/flash/testfile

2 to be updated (but are newer) on card 2

/flash/module.sys

/flash/staros.bin

[local]QVPC-DI# filesystem synchronize /flash

1 to be updated on card 2

/flash/testfile

2 to be updated (but are newer) on card 2

/flash/module.sys

/flash/staros.bin

Updating /flash/testfile

********************************************************************************

1 updated on card 2

/flash/testfile

[local]QVPC-DI# filesystem synchronize /flash checkonly

3 to be updated (but are newer) on card 2

/flash/module.sys

/flash/staros.bin

/flash/testfile

qvpc-di:card2-cpu0# cd /flash

qvpc-di:card2-cpu0# ls -lrth

total 200M

-rw-rw-r--    1 root     root      195.9M Apr 28 08:17 staros.bin

-rw-rw-r--    1 root     root         134 Apr 28 08:17 boot.sys

drwxrwxr-x    2 root     root        4.0K Jun  4 06:13 sftp

drwxrwxr-x    2 root     root        4.0K Jun  4 06:13 persistdump

-rw-rw-r--    1 root     root         156 Jun  4 06:13 module.sys

drwxrwxr-x    2 root     root        4.0K Jun  4 06:13 crsh2

-rw-rw-r--    1 root     root        3.7M Jun  4 06:13 crashlog2

drwxrwxr-x    3 root     root        4.0K Jun  4 06:14 patch

-rw-rw-r--    1 root     root          79 Jun  4 06:14 restart_file_cntr.txt

-rw-rw-r--    1 root     root          17 Jun  4 06:22 testfile

qvpc-di:card2-cpu0# cat testfile

staros 21.28.m23

解決方案

思科已瞭解此問題，並已更新文檔以反映新行為。

思科錯誤ID CSCwk56061 — 用於更新檔案系統同步命令輸出的行為更改的文檔。

變更說明

書籍：命令列介面參考模式E-F

章節：執行模式命令(D-S)

主題：檔案系統同步

詳細資訊：在《使用指南》後新增了命令輸出示例。

URL：命令行介面參考，模式E - F，StarOS版本21.28

解決方法/恢複方法

此問題不需要解決方法，因為此更改只是表面更改，而不是功能更改。

根本原因分析

更改了命令filesystem synchronize /flash checkonly的輸出，該命令是從21.28.m23 / 21.28.mh14引入的，因為同步包升級了思科錯誤ID CSCwi07618。