目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

SPIO的引腳

ASR5000上SPIO控制檯埠的預設配置

連線到包含Cab-Octal-Async的Cisco TS

思科TS配置

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何將思科聚合服務路由器(ASR)5000系列的交換器處理器輸入/輸出(SPIO)主控台互連至思科終端伺服器(TS)。

附註：本文檔僅與ASR5000相關。ASR5500具有標準的思科控制檯引腳佈局。Cisco ASR 5000安裝指南的連線到串列控制檯埠部分提供了正式文檔。

控制檯使用RS232串列通訊埠提供對CLI的本地管理訪問。每個SPIO卡都隨附一根9針到RJ45控制檯電纜。此纜線可用於連線具有標準9針序列介面的PC或其他終端裝置。但是，當您必須將SPIO控制檯介面連線到Cisco（或第三方）TS時，情況會變得更加複雜。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

SPIO的引腳

SPIO有以下引腳（取自官方文檔）：

RJ-45引腳

訊號

訊號型別

1

允許傳送(CTS)

輸入 — 硬體流控制

2

資料集就緒(DSR)

輸入 — RS232控制

3

接收資料(Rx)

輸入 — 資料傳輸

4

訊號接地(Grnd)

不適用

5

準備傳送(RTS)

輸出 — 硬體流量控制

6

傳輸資料(Tx)

輸出 — 資料傳輸

7

資料載波偵測(DCD)

輸入 — RS232控制

8

資料終端就緒(DTR)

輸出 — RS232控制

引腳編號如下所示（該圖顯示SPIO上的凹式RJ45聯結器）：

ASR5000上SPIO控制檯埠的預設配置

這是ASR5000上的預設SPIO埠配置：

port rs232 24/3

terminal speed 115200

terminal stopbits 1

terminal parity none

terminal databits 8

terminal flowcontrol hardware off

terminal carrierdetect off

以下是需要注意的一些要點：

- Carrier Detect已關閉，您應將其關閉。

安裝指南規定，如果控制檯電纜用於零數據機配置，工作站或終端伺服器必須提供載波檢測訊號。但是，使用先前說明的default命令時，不再需要此功能。

- 預設情況下，硬體流量控制也處於關閉狀態。

儘管這兩個輸入訊號在SPIO配置中被禁用，您仍可以在此命令的輸出中看到硬體狀態：

[local]st40-3# show port datalink counters 24/3

Counters for port 24/3:

SPIO RS232 Serial Console

Counter Data | Counter Data

----------------------- -------------- + ----------------------- -------------

RX Bytes 547 | TX Bytes 106014

Frame Errors 0 |

Overrun Errors 0 |

Parity Errors 0 |

DCD Inactive |

CTS Active |

----------------------- -------------- + ----------------------- -------------

連線到包含Cab-Octal-Async的Cisco TS

八進位制電纜（8埠分支電纜）的引腳輸出來自CAB-OCTAL-ASYNC電纜引腳輸出:

Rj-45引腳

訊號名稱

訊號型別

8

RTS

輸出

7

DTR

輸出

6

TX資料

輸出

5

TX接地

不適用

4

Rx ground

不適用

3

RX資料

輸入

2

DSR

輸入

1

CTS

輸入

將SPIO連線到TS的八進位制電纜時，必須用零數據機佈線。

這意味著：

- RTS應連線到CTS（反之亦然） — 硬體流控制。

- DTR應連線到DSR（反之亦然） — 數據機控制。

- Tx應連線到Rx（反之亦然）。

- 接地應接地。

- 不應連線DCD（在SPIO端）（在TS端沒有相應的訊號）。

注意：在任何情況下，請勿使用反轉的RJ45電纜或直線RJ45電纜將SPIO直接連線到思科TS。這是因為TS的接地電壓是非0的，這會產生非常不可預測的結果。

有幾個選擇。

- 首選選項是使用隨SPIO提供的自定義SPIO RJ45-DB-9電纜：

您將自定義Starent電纜(RJ45+DB-9)與標準Cisco DB-9聯結器互連。此Cisco DB-9聯結器可連線到Cisco TS八進位制電纜的RJ45輸出。

- 備選為不需要DB-9聯結器的完整RJ45電纜。

這並非最理想，原因有二：

- 您必須將思科TS端的一個場地保持未連線。

- 纜線是不對稱的，因此必須小心正確標籤纜線。

以下是引腳和圖紙：

SPIO side --> TS side

1---> 8

2 --> 7

3 --> 6

4 --> 5

5 --> 1

6 --> 3

7 --> unconnected

8 --> 2

- 有些客戶只想使用與ASR5000相關的3個訊號:RX、Tx、接地。

這將產生以下引腳：

SPIO side --> TS side

3 --> 6

4 --> 5

6 --> 3
缺點：

- show port datalink 24/3 counters 中的硬體(HW)訊號(CTS)始終顯示為Inactive。

- 它是非對稱電纜。

- 思科TS的一個原因未連線。

思科TS配置

為了匹配預設SPIO配置，必須在Cisco TS上應用此配置：

line 0/1/0 0/1/7

exec-timeout 0 0

no exec

transport input all

stopbits 1

speed 115200

此配置可確保：

- RS232控制元件已禁用（因此始終引發DTR）。

- 已禁用硬體流控制（因此始終會引發CTS）。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。