目錄

簡介

說明

相關思科支援社群討論

簡介

本文說明HSGW上show sub和show session progress命令之間的會話計數差異。

Call ID是在ASR5K平台上用於表示呼叫會話的實體。在封包資料網路閘道(PGW)上，特定使用者國際行動作業階段識別碼(IMSI)的每個應用點名稱(APN)連線都有一個唯一的呼叫ID。  反之，在eHRPD服務閘道(HSGW)上，所有APN對於IMSI共用相同的呼叫ID。由於show sub命令基於子會話報告，因此此命令的計數正確反映了APN連線的總數。相反，以呼叫ID為基礎顯示會話進度報告，因此計數將低於PGW，並且不會反映APN的總數。

說明

在PGW上，對於show subscriber命令和「show session progress」的相同IMSI，APN連線會彼此分開計數。 以下是一個通過三個不同APN連線的單個使用者，因此分配了三個單獨呼叫ID的示例。請注意，對於給定的IMSI，呼叫ID的值可以非常接近。

[local]PGW> show sub pgw-only imsi 311480131055555

世界協調時2015年6月09日13時41分24秒

+-------Access(W)- pgw-gtp-ipv4(Y)- pgw-gtp-ipv6

|型別：     (Z)- pgw-gtp-ipv4-ipv6(X)- pgw-pmip-ipv4

|(U)- pgw-pmip-ipv6(V)- pgw-pmip-ipv4-ipv6

|(.) — 未知

|

|+------訪問(U)- UTRAN(G) — 德國

||技術：     (W)- WLAN(N)- GAN

||(U)- HSPA演變(E)- eUTRAN

||(H)- eHRPD(.) — 未知

||

||+-----呼叫(C) — 已連線(c) — 正在連線

|||狀態：    (d) — 斷開連線(u) — 未知

|||

|||+----PLMN:     (H) — 家(V) — 訪問

|||(R) — 漫遊(u) — 未知

||||

|||+ — 持有人：   (D) — 預設(E) — 專用

||||型別

||||

||||+ — 緊急：(A) — 真實的IMSI(U) — 不真實的IMSI

|||||持有人(O) — 僅限IMEI(N) — 非緊急

|||||型別

|||||

|||||地址(L) — 本地池

|||||型別：     (S) — 靜態（使用者提供）

|||||(u) — 未知

|||||  |

|||||  |

||||| +-----------------------------+

||||| EBI---------------------+   |

|||||                            |   |

vvvvvv CALLID IMSI/IMEI v IP APN閒置

------ -------- ----------------- - -----------------------------

YECHDN 4d9c05f3 3114801310555 005 L 2600:555:8007:71a5:0:4d:9c05:f301 APN1 00h16m27s

ZECHDN 4d9c0c9e 31148013105555 006 L 2600:5555:b02f:6bec:0:4d:9c0c:9e01,100.123.165.246 APN2 00h00m43s

ZECHDN 4da040b5 31148013105555 007 L 2600:555:9006:9f:0:4d:a040:b501,10.150.22.115 APN3 00h00m45s

在以下輸出中，PGW上可見長期演化(LTE)(gtp)和演化高速分組資料(eHRPD)(pmip)計數。可以在show sub sum和show session progress之間驗證這些值：

[local]PGW> show subscriber summary

訂閱者總數：             3822449

活動：                        3822449休眠：                       0

pdsn-simple-ipv4:              0 pdsn-simple-ipv6:              0

pdsn-mobile-ip:                0 ha-mobile-ipv6:                0

hsgw-ipv6:                     0 hsgw-ipv4:                     0

hsgw-ipv4-ipv6:                0 pgw-pmip-ipv6:                 258454

pgw-pmip-ipv4:                 209 pgw-pmip-ipv4-ipv6:            220120

pgw-gtp-ipv6:                  1793806 pgw-gtp-ipv4:                  6701

pgw-gtp-ipv4-ipv6:             1543679 sgw-gtp-ipv6:                  0

[local]PGW>顯示會話進度

3821347進行中呼叫

6909正在進行的呼叫@ PDN-TYPE-IPv4 CONNECTED STATE

2051456 @ PDN-TYPE-IPv6 CONNECTED STATE的進行中呼叫

1762878 @ PDN-TYPE-IPv4+IPv6 CONNECTED STATE的進行中呼叫

所以：

1793806 + 258454 = 2052260

1543679 + 220120 = 1763799

如前所述，在HSGW上，屬於給定IMSI的所有APN共用相同的呼叫ID。其原因是在建立作業階段時，當初始RRQ傳入並啟動對AAA（通過STa）的驗證時，HSGW僅知道IMSI。當PPP VSNCP階段啟動時，APN資訊稍後顯示。 因此，屬於同一IMSI的所有APN（即PDN）都作為HSGW上的一個會話處理。

在此輸出中，有兩個使用者，每個使用者都通過兩個APN連線，而且，雖然HSGW不會跟蹤APN名稱，但是它們的IP型別（IPv4、IPv6或IPv4+IPv6）是已知的，show子命令正確反映了：

[HSGWin]HSGW> show sub all

+-----Access(S)- pdsn-simple-ip(M)- pdsn-mobile-ip(H)- ha-mobile-ip

|型別：   (P)- ggsn-pdp-type-ppp(h)- ha-ipsec(N)- lns-l2tp

|(I)- ggsn-pdp-type-ipv4(A)- asngw-simple-ip(G)- IPSG

|(V)- ggsn-pdp-type-ipv6(B)- asngw-mobile-ip(C)- cscf-sip

|(z)- ggsn-pdp-type-ipv4v6

|(R)- sgw-gtp-ipv4(O)- sgw-gtp-ipv6(Q)- sgw-gtp-ipv4-ipv6

|(W)- pgw-gtp-ipv4(Y)- pgw-gtp-ipv6(Z)- pgw-gtp-ipv4-ipv6

|(@)- saegw-gtp-ipv4(#)- saegw-gtp-ipv6($)- saegw-gtp-ipv4-ipv6

|(&)- cgw-gtp-ipv4(^)- cgw-gtp-ipv6(*)- cgw-gtp-ipv4-ipv6

|(p)- sgsn-pdp-type-ppp(s)- sgsn(4)- sgsn-pdp-type-ip

|(6)- sgsn-pdp-type-ipv6(2)- sgsn-pdp-type-ipv4-ipv6

|(L)- pdif-simple-ip(K)- pdif-mobile-ip(o)- femto-ip

|(F) — 獨立 — fa(J)- asngw — 非錨點

|(e)- ggsn-mbms-ue(i)- asnpc(U)- pdg-ipsec-ipv4

|(E)- ha-mobile-ipv6(T)- pdg-ssl(v)- pdg-ipsec-ipv6

|(f)- hnbgw-hnb(g)- hnbgw-iu(x)- s1-mme

|(a)- phsgw-simple-ip(b)- phsgw-mobile-ip(y)- asngw-auth-only

|(j)- phsgw-non-anchor(c)- phspc(k)- PCC

|(X)- HSGW(n)- ePDG(t)- henbgw-ue

|(m)- henbgw-henb(q)- wsg-simple-ip(r)- samog-pmip

|(D)- bng-simple-ip(l)- pgw-pmip(u) — 未知

|(+)- samog-eogre

|

|+----Access(X)- CDMA 1xRTT(E)- GPRS GERAN(I)- IP

||技術：   (D)- CDMA EV-DO(U)- WCDMA UTRAN(W) — 無線LAN

||(A)- CDMA EV-DO REVA(G)- GPRS Other(M)- WiMax

||(C)- CDMA其他(N)- GAN(O)- Femto IPSec

||(P)- PDIF(S)- HSPA(L)- eHRPD

||(T)- eUTRAN(B)- PPPoE(F)- FEMTO UTRAN

||(H)- PHS(Q)- WSG(.) — 其他/未知

||

||+ — 呼叫(C) — 已連線(c) — 正在連線

|||狀態：  (d) — 斷開連線(u) — 未知

|||(r)- CSCF註冊(R)- CSCF註冊

||(U)- CSCF未註冊

|||

|||+ — 訪問(A) — 已連線(N) — 未連線

||| CSCF(.) — 不適用

|||狀態：

||||

|||+ — 連結(A) — 聯機/活動(D) — 休眠/空閒

||||狀態：

||||

||||+網路(I)- IP(M) — 移動 — IP(L)- L2TP

|||||型別：   (P) — 代理 — 行動 — IP(i)- IP內(G)- GRE

|||||(V)- IPv6內IPv4(S)- IPSEC(C)- GTP

|||||(A)- R4(IP-GRE)(T)- IPv6(u) — 未知

|||||(W)- PMIPv6(IPv4)(Y)- PMIPv6(IPv4+IPv6)(R)- IPv4+IPv6

|||||(v)- PMIPv6(IPv6)(/)- GTPv1（對於SAMOG）(+)- GTPv2（對於SAMOG）

|||||

|||||

vvvvv CALLID MSID使用者名稱IP

------ -------- --------------- ---------------------- ---------

XLCNDv 00004e76 311286039685555 6311480126445555@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:5555:8020:334c:0:e:b6b5:aa01

XLCNDY 00004e76 311286039685555 6311480126445555@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:5555:b027:6f8e:0:e:b6cd:1a01,100.121.59.239

XLCNDv 0000501c 311289787584444 6311480085164444@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:555:8027:c7da:0:20:996b:cd01

XLCNDY 0000501c 311289787584444 6311480085164444@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:5555:b020:1fbc:0:20:996c:4201、100.82.205.107

比較「show sub summary」和「show session progress」的輸出，對於SIMPLE-IPv6，後一種輸出報告的數字比show sub summary中的類似hsgw-ipv6要低得多……

請注意，hsgw-ipv4-ipv6的計數基本上與SIMPLE-IPv4+IPv6相同，而hsgw-ipv6比SIMPLE-IPv6大得多。正如所發現的那樣，如果特定IMSI連線為基於IPv4/IPv6的APN，則將其計入SIMPLE-IPv4+IPv6中，而如果它也連線為基於IPv6的APN（即IMS會話），則其計入也記為SIMPLE-IPv6。如果沒有相應的IPv4+IPv6（或IPv4）連線，則它只記為SIMPLE-IPv6。換句話說，show session progress只會報告每個IMSI一個呼叫，而不管該IMSI的APN連線數如何。這最終源於HSGW上每個IMSI有一個呼叫ID。

[HSGWin]HSGW>顯示子摘要

訂閱者總數：             460307

活動：                        39756休眠：                       420551

hsgw-ipv6:                     247972 hsgw-ipv4:                     1632

hsgw-ipv4-ipv6:                20968 pgw-pmip-ipv6:                 0

[HSGWin]HSGW>顯示會話進度

255045進行中呼叫

20713正在進行的活動呼叫

234332正在休眠呼叫

811在LCP-NEG狀態的進行中呼叫

84個@ LCP-UP狀態的正在進行的呼叫

276個正在進行的呼叫@身份驗證狀態

0正在進行的呼叫@ BCMCS服務身份驗證狀態

270個進行中呼叫@已驗證狀態

72個處於SIMPLE-IPv4連線狀態的正在進行的呼叫

43944 @ SIMPLE-IPv6 CONNECTED state的進行中呼叫

209555 @ SIMPLE-IPv4+IPv6 CONNECTED state的進行中呼叫

當檢視一個僅連線三個APN的IMSI的組合HSGW-PGW LAB節點的輸出時，上述情況更加清晰。顯示子摘要報告全部六個子會話，三個用於HSGW，三個用於PGW。根本區別在於HSGW會話共用相同的呼叫ID，而對於PGW，呼叫ID是唯一的。

同時，對於「show session progress」，報告了4個呼叫，其中3個用於PGW上的APN，1個用於HSGW上的IPv4+IPv6 APN，這實際上代表了所有三個HSGW APN，因此總計有4個會話，而不是show子命令報告的實際六個。

[local]ASR#顯示子摘要

訂閱者總數：6

活動：6休眠：0

hsgw-ipv6:1 hsgw-ipv4:1

hsgw-ipv4-ipv6:1 pgw-pmip-ipv6:1

pgw-pmip-ipv4:1 pgw-pmip-ipv4-ipv6:1

[local]ASR#顯示會話進度

4個正在進行的呼叫

4個正在進行的活動呼叫

1個SIMPLE-IPv4+IPv6 CONNECTED state正在進行的呼叫<<用於HSGW會話的帳戶

1個@ PDN-TYPE-IPv4 CONNECTED state的進行中呼叫

1個正在進行的呼叫@ PDN-TYPE-IPv6 CONNECTED STATE

1個正在進行的呼叫@ PDN-TYPE-IPv4+IPv6 CONNECTED STATE