目錄

概觀

說明

輸出範例

ASR 5000

ASR 5500

概觀

鏈路聚合(LAG)的實施改變了「show port npu counters」和「show port utilization table」命令的行為。port命令對於排除埠和吞吐量相關問題非常重要，因此能夠正確解釋其輸出非常重要，尤其是與非LAG埠相比，其輸出是不直觀的。其底線是，LAG的埠NPU計數器不按單個埠提供，並且僅報告整個LAG組，至少最多報告此寫入時的StarOS v18。未來版本可能會有所變更。

說明

由於設計/架構限制，埠npu計數器的報告僅限於將LAG組中的所有埠合併在一起，而不是在單個埠級別。這不適用於繼續按預期報告的埠資料鏈路計數器。

由於LAG的實施要求LAG中的所有埠都處於活動狀態，因此「show port utilization table」報告所有LAG埠的利用率，無論它們是ASR 5000/5500的分佈埠（活動埠）還是約定埠（備用埠）。符號：通常協定埠不顯示流量，但存在協定埠的Rx和/或Tx方向也承載流量的情況（不是本文的主題，只是指出它）。

同時，對於非LAG埠，ASR 5000與ASR 5500的報告值之間存在差異。ASR 5000不報告備用埠的利用率，而ASR 5500報告備用埠的利用率（即使這些埠在操作上已關閉）

與前面提到的情況一致，LAG的「show port table」報告所有埠處於運行狀態，而非LAG報告僅埠對的活動埠處於運行狀態。

對於「show port npu counters」，列出所有LAG埠，但以下情況為真：

- ASR 5000:

— 主（已配置）埠下的計數器是所有當前活動埠的總計數

— 所有其他連線埠（包括主要連線埠對）的計數器不相關，不應使用

- ASR 5500:

— 主埠及其備用埠下的計數器是所有當前活動埠的總計數（它們報告的值相似，但略有不同 — 使用任一）

— 所有其它埠的計數均為0

對於非LAG埠，僅報告活動埠的計數器。備用埠甚至未列在NPU級別的輸出中（從未列過）。

輸出範例

此處的輸出支援先前的解釋。它基於如下硬體配置：

ASR 5000:LAG埠19/20、23/26、27/28和非LAG埠21/37

ASR 5500:LAG埠5/10、11、15、16;6/10、11、15、16和非LAG埠5/28和6/28、5/29和6/29

提醒：本文的重點是LAG埠的計數器。

ASR 5000

******** show port utilization *******

Wednesday May 28 12:28:04 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

19/1  10G Ethernet              514     572      503     534      490     517

20/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

21/1  1000 Ethernet             0       0        0       0        0       0

23/1  10G Ethernet              460     529      448     516      431     510

26/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

27/1  10G Ethernet              674     532      634     519      619     499

28/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

******** show port table all *******

Wednesday May 28 12:28:03 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

19/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -        None  LA+ 19/1

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2423         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2424         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2401         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2009         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2010         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2007         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2498         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2499         Enabled  Up   -    Active   -     -

20/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

21/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        37/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Active   -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Up   -    Active   -     -

23/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

26/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

27/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

28/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

37/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        21/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Down -    Standby  -     -

******** show port npu counters *******

Counters for port 19/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast              74783944546254086740066587874 69151428800023783215178712378

Counters for port 20/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 23/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 26/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 27/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 28/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

而對於NON-LAG，僅列出活動埠，且這些值相關:

Counters for port 21/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

ASR 5500

[local]PGW> show port utilization table

Sunday June 01 03:57:59 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

5/10 10G Ethernet              1919    1973     1982    2066     2025    2094

5/11 10G Ethernet              1911    1751     1976    1828     2023    1883

5/15 10G Ethernet              1910    2064     1975    2064     2004    2130

5/16 10G Ethernet              1933    1943     1987    2012     2014    2019

5/28 10G Ethernet              9       69       9       70       9       71

5/29 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/10 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/11 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/15 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/16 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/28 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/29 10G Ethernet              1       0        1       10       1       11

[local]PGW> show port table all

Sunday June 01 03:58:48 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

5/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/10 LA+  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/11 LA+  5/10

5/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/15 LA+  5/10

5/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/16 LA+  5/10

5/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/10 LA~  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

6/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/11 LA~  5/10

6/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/15 LA~  5/10

6/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/16 LA~  5/10

6/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Up   -    Active   -     -

[local]PGW> show port npu counters

Counters for port 5/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936150697918 636869996072149  9369282682521055230987905964

Counters for port 5/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast                          0               0             0               0

Counters for port 5/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 5/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936156167721 636873912574349  9369336716261055237102737046

Counters for port 6/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

同樣地，此命令僅列出活動埠：

Counters for port 5/28

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/29

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes