目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

程式

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何配置無線客戶端，以最小化從接入點漫遊到接入點時的延遲。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 運行韌體4.4或更高版本的Cisco 802.11 a/b/g客戶端介面卡

- Cisco Aironet案頭實用程式(ADU)版本4.4或更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

程式

完成這些步驟，以在使用CB21AG/PI21AG（802.11a/b/g無線客戶端介面卡）時最小化從接入點漫遊到接入點的延遲。

注意：這些步驟最佳化了驅動程式層的漫遊延遲，適用於所有身份驗證型別。如果使用802.1x驗證，則可能存在其他可能的最佳化，這些最佳化不在本文檔的討論範圍之內。

注意：為更快的漫遊進行最佳化可能增加電池使用並降低吞吐量。

1. 使用ADU客戶端軟體4.4版或更高版本。

2. 將BSS Aging Interval設定為30，並將Scan Valid Interval設定為20。

完成以下步驟，以便通過Windows控制面板設定這兩個引數：

1. 轉到Windows資源管理器。

2. 按一下右鍵My Network Places。

3. 從下拉選單中選擇Properties。

4. 按一下右鍵Wireless Network Connection#，其中#是Cisco CB21AG無線LAN介面卡的例項編號。

5. 從下拉選單中選擇Properties。出現「Wireless Network Connection Properties（無線網路連線屬性）」對話方塊。

6. 按一下「Configure」。

7. 按一下Advanced頁籤。

8. 將BSS Aging Interval設定為30，並將Scan Valid Interval設定為20。

這些引數值是允許的最小絕對值，不應設定任何較低的值。BSS老化間隔的預設值為120，掃描有效間隔的預設值為60。

3. 如果您的接入點覆蓋允許，請在ADU中配置客戶端配置檔案，使其僅使用5 GHz(802.11a)或2.4 GHz(802.11b/g)頻段，而不是同時使用兩者。若要設定使用者端設定檔，請完成以下步驟：

1. 啟動ADU客戶端軟體。

2. 按一下Profile Management頁籤，突出顯示感興趣的配置檔案，然後按一下Modify。

3. 按一下Advanced頁籤。

4. 在「Wireless Mode（無線模式）」下，取消選中您不打算使用的速率。

5. 如果不使用ADU管理CB21AG，則必須使用登錄檔設定來選擇速率。請完成以下步驟：

1. 選擇Start > Run，然後鍵入regedit以啟動登錄檔編輯器。

2. 導航到HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Control > Class > {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}。

3. 按一下右鍵4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318資料夾，然後選擇Find。

4. 在搜尋欄位中鍵入NetBand以定位NetBand變數。此關鍵字位於[instance] 4位子項下，該子項的DriverDesc值為Cisco Aironet 802.11a/b/g無線介面卡。

NetBand REG_SZ變數是支援速率的位掩碼。預設情況下，此值為15。值為：

802.11a    0x01

(not used) 0x02

802.11b    0x04

802.11g    0x08

(not used) 0x10

例如，為了僅支援11b和11g速率，此值是0x04 + 0x08 = 0x0C = 12十進位。

相關資訊

- Cisco Aironet 802.11a/b/g無線LAN使用者端配接器（CB21AG和PI21AG）安裝和設定指南3.0版

- Cisco Aironet無線區域網路使用者端配接器

- 無線產品支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems